内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrellaのカスタムブロックページの破損したフォーマットを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

カスタムブロックページ上のマークアップが壊れていることに気付くと、書式はクリアテキストのHTMLタグとして表示されます。

スクリーンショット_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解決方法

この問題を引き起こしたバグは修正されています。ただし、ブロックページは、管理者が編集するまでエラーを表示できます。

この問題を解決する手順は、次のとおりです。

1. カスタムブロックページからHTMLタグを削除します。

2. 適切なマークアップが付いたカスタムメッセージを再入力し、Saveを選択します。

スクリーンショット_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3. 保存すると、カスタムブロックページはHTMLタグなしで正しく表示されます。

スクリーンショット_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png