内容

はじめに

概要

一般的な質問

SWGプロキシは非標準HTTPS Web要求を処理できますか。

HTTPSインスペクションを無効にできるか、または問題のドメインを選択的復号化リストに追加するとヘルプが表示されますか。

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、SWGプロキシが非標準HTTPS要求を処理する方法と、必要なクライアントコンプライアンスの概要について説明します。

概要

Umbrellaは、TLS SNI拡張を使用して宛先ドメインを検出し、HTTPS要求が復号化を必要とするかどうか、または選択的復号化リストを使用して復号化をバイパスするかどうかを判断します。クライアントは、関連するRFCに定義されているTLS標準に準拠する必要があります。ほとんどの有名なブラウザはこれらの標準に準拠しており、Umbrellaはそれらをサポートしています。

一般的な質問

SWGプロキシは非標準HTTPS Web要求を処理できますか。

No.クライアントが基本的なTLSハンドシェイクを実行しない場合、HTTPS要求は失敗します。たとえば、Client HelloまたはServer Helloの交換がない場合、要求は完了できません。

HTTPSインスペクションを無効にできるか、または問題のドメインを選択的復号化リストに追加するとヘルプが表示されますか。

いいえ。これらの操作では問題は解決しません。

解決方法

該当する非標準HTTPSサイトでは、SWGプロキシを完全にバイパスする必要があります。