内容

はじめに

概要

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrellaローミングクライアントデバイスのエクスポート制限について説明します。

概要

Umbrellaローミングクライアント管理ページを使用すると、組織に現在存在するローミングクライアントのリストを任意のユーザがダウンロードできます。これは、現在のほとんどのフィルタと、任意の数のローミングクライアントに対して機能します。エクスポートが大きいほど、実行に時間がかかる可能性があります。

24747934330900

タグを使用してフィルタリングされたローミングクライアントのリストは、Roaming Client Optionsの下のUmbrellaダッシュボードからダウンロードできます。