内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、Cisco UmbrellaのWarnページの「404: Page not found」エラーを解決する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

Umbrella Warnページで「404: Page not found」エラーが返されます。

解決方法

この記事の包括IP範囲が外部ドメインリスト「Secure Web Gateway's IP List and Domains to Allow in Customer Firewall」に追加されているかどうかを確認します。追加されている場合は、外部ドメインリストから削除し、再度「警告」ページを表示します。問題が解決しない場合は、Umbrellaサポートに問い合わせてください。