内容

はじめに

移行の変更

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrellaで複数組織から単一組織に変更する方法について説明します。

移行の変更

Cisco Umbrellaで複数のドメインを使用する複数の組織からの自動移行は、現時点では利用できません。今後の移行：

1. 新しいターゲット組織に新しいADコネクタを展開または再展開します。

2. 新しいターゲット組織に新しいVAを展開または再展開します。

3. ADツリーデータのインポート後に、必要なポリシーを作成します。

4. ターゲット組織からネットワークを削除し、新規組織に作成します。

5. ユーザーを新しいVAに移行します。

6. 古いADコネクタとVAを使用停止にします。

7. 移行を完了します。