内容

はじめに

概要

はじめに

このドキュメントでは、南アフリカのUmbrellaエッジデータセンターに対する変更について説明します。

概要

2021年12月2日より、次のUmbrellaエッジデータの変更が有効になります。

- 南アフリカのケープタウンは、Umbrellaの新しいロケーションです。お客様は現在このファイアウォールに接続し、DNS、セキュアWebゲートウェイ、クラウド配信ファイアウォールなどの完全なSIGサービスを利用できます。

- 南アフリカのヨハネスブルグでは、クラウド配信ファイアウォールを含む完全なSIGサービスが可能になりました（以前はDNSで、セキュアなWebゲートウェイのみでした）。

IPSecトンネル接続用に新しい領域AF-1が作成されました。ケープタウンとヨハネスブルグがこの地域の2つのメンバーである。メンテナンスや停止が発生した場合、これらのデータセンターの一方への接続は、他方に自動的にリダイレクトされます。

どちらのデータセンターもキャリア中立のTeracoコロケーションファシリティにあり、NAPAfrica Internet Exchangeでピアリングされています。

このようなエッジデータセンターへのアップグレードにより、急速に拡大するグローバルネットワークが拡大します。シスコの革新的なグローバルクラウドアーキテクチャとエニーキャストルーティングにより、これらの地域のお客様のほとんどは、アップグレードされたデータセンターに自動的に接続します。

また、すべてのデータセンターの高いアップタイムを維持するように努める一方で、拡張ルーティングソリューションにより、データセンターが何らかの理由で使用できない場合、IPsecトンネルの場合でも、トラフィックがシームレスかつ自動的に次に近いデータセンターにルーティングされます。