内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrella Roamingクライアントで削除後に「Pending Delete」状態が表示される理由について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaローミングクライアントに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

Cisco Umbrellaローミングクライアント管理ページでは、単一またはバルク番号のローミングクライアントを削除できます。バックエンドの一部のシナリオでは、状態が完全には伝搬されず、クライアントは表面的な「Pending Delete」状態で数時間保持される場合があります。

1.jpg

解決方法

「Pending Delete」ステータスを表示しているローミングクライアントは、次の2つの状態のいずれかになります。

- 削除の保留：一括削除アクションがバックグラウンドで処理されている間に表示されます。

- 伝播の成功を待つ：一括削除が完了すると、伝播遅延が発生している間に、クライアントが最大24時間この状態で誤って表示される可能性があります。

この伝播待ち状態のすべてのクライアントは、削除されるためポリシー・アプリケーションを受信できません。この表面的な問題には、次の2つの解決策があります。

- 24時間待ちます。

- ローミングクライアント管理ページで設定を切り替えて保存し、切り替えてページを再表示します。

これにより、すべての設定とクライアントの強制的な伝播がトリガーされ、「Pending Delete」状態がクリアされます。