内容

はじめに

背景説明

説明

はじめに

このドキュメントでは、トンネルでDNSを使用しているときに、DNSクエリの内部IPアドレスがUmbrellaダッシュボードレポートで使用できない理由について説明します。

背景説明

ユーザがトンネルでDNSを使用している場合、DNSクエリの内部IPアドレスはUmbrellaダッシュボードレポートには入力されません。

説明

DNSクエリがUmbrellaに転送される方法のため、トンネルにDNSを導入しただけでは、内部IPアドレスがレポートに記録されません。「内部ネットワーク」IDを適用するユーザには、仮想アプライアンスまたはローミングクライアント/AnyConnectクライアントを使用する必要がありました。