内容

はじめに

このドキュメントでは、アプリケーションリスクスコアを変更し、より良いアプリケーションリスク管理のためにコミュニティリスクスコアを表示する方法について説明します。

概要

Application Risk Score Overrideを使用すると、アプリケーションのリスクスコアを即座に変更できます。この機能では、各アプリケーションに対して顧客が設定したすべてのカスタマイズされたリスクスコアの中央値を表すコミュニティリスクスコアも導入されています。コミュニティリスクスコアは、他の組織がどのようにアプリケーションリスクを評価しているかを把握し、独自のリスクアセスメントを管理するうえでの別の視点を提供します。

アプリケーションリスクスコアの変更

アプリケーションのリスクスコアは、アプリケーション検出ワークフローを使用して変更できます。

- Umbrellaダッシュボードで、アプリケーションのグリッドビューまたは個々のアプリケーションの詳細ページを使用します。

- 必要に応じて、アプリケーションを選択し、「リスクスコアの変更」を選択してスコアを調整します。

コミュニティリスクスコアの表示

コミュニティリスクスコアは、次の場所で表示できます。

- リスクの概要ビュー

- [リスクスコアの変更]ダイアログボックス（[リスクスコアの変更]オプションを選択した後に表示）

リスクスコアの上書きを元に戻す

デフォルトのシスココンポジットアプリケーションリスクスコアはいつでも復元できます。

- [リスクスコアの選択を変更]リストで、デフォルトの重み付けリスクを選択して、オーバーライドを元に戻します。

関連するリソース

詳細については、Umbrellaのドキュメントを参照してください。

- アプリの詳細の変更

- アプリの詳細の表示