内容

はじめに

概要

説明

はじめに

このドキュメントでは、クラウド配信ファイアウォールトンネル経由で常に許可されるCisco Umbrellaサイトについて説明します。

概要

この記事の目的は、トンネル内で常に許可され、Umbrellaダッシュボードの「ファイアウォールポリシー」セクションでユーザ定義のファイアウォールルールよりも優先されるドメインとIPアドレスのリストを提供することです

説明

Umbrellaダッシュボードの「ファイアウォールポリシー」セクションでファイアウォールルールを設定する際には、次のサイトはクラウド配信ファイアウォールの通過を常に許可されることに注意してください。

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco UmbrellaエニーキャストIP:208.67.222.222、208.67.220.220、208.67.222.220、208.67.220.222

- OpenDNSファミリシールドIP:208.67.222.123および208.67.220.123