内容

はじめに

このドキュメントでは、2024-01-13のRoaming Clientsに影響を与えるスケジュールされたメンテナンスの時間帯について説明します。

概要

データベースのパフォーマンスと信頼性を高めるために、スケジュールされたメンテナンス作業が行われました。この1時間の時間帯に、Roaming Clientに関連する特定のサービスが一時的に影響を受けました。

メンテナンススケジュール

- 日付：2024-01-13

- 開始時刻：06:30 UTC

- 終了時刻：07:30 UTC

- 時間：1時間

- 影響を受けるコンポーネント：クライアントのローミング

影響を受けるサービス

メンテナンスウィンドウの間に、次のサービスが影響を受けました。

- 新しいローミングクライアント登録：

新しい登録は利用できませんでした。

- 設定の変更:

メンテナンスがローミングクライアントと同期する前に行われた設定変更。メンテナンス中に行われた新しい変更は、ウィンドウが終了した後に有効になりました。

- ダッシュボードの変更：

Secure Web Gateway(SWG)オーバーライド設定などの操作、およびSWGオーバーライドとローミングクライアントの削除の一括操作にアクセスできませんでした。

- 管理ビュー：

以前に構成されたRoamingコンピューターの値（ID名など）を表示できますが、変更はできません。

- ローミングクライアント情報：

最終同期、ID名、ホスト名、ステータスなどの情報は、最新の更新を表示しない場合があります。

推奨事項

中断を避けるために、メンテナンスウィンドウ外での新しいローミングクライアントの導入と変更を計画します。

詳細情報の検索

詳細については、サポート連絡先またはUmbrellaの公式ドキュメントを参照してください。