内容

はじめに

SWGブロッキングがURLからフラグメント(#)を削除する理由

はじめに

このドキュメントでは、SWGブロッキングによってURLからフラグメント(#)が削除される理由について説明します。

SWGブロッキングがURLからフラグメント(#)を削除する理由

ハッシュタグ(#)が埋め込まれたURLをブロックしようとすると、意図せずにブロックされる正当なURLがあります。たとえば、「www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg」は悪意のあるリンクで、ブロックリストに追加されましたが、Googleにアクセスできません。

複雑なURLをブラウザに入力すると、フラグメント（#など）の前にあるURLの部分だけがブラウザで処理され、Cisco Umbrellaによってブロックに照合されます。したがって、URL全体が宛先リストに追加された場合でも、アンカーの後の部分は削除されます。前の例では、「www.google.com/?gws_rd=ssl#abcdefg」が「www.google.com/?gws_rd=ssl」になり、Googleへのアクセスがブロックされました。