内容

はじめに

DNSBLSおよびURIBLSでUmbrellaは機能しますか

はじめに

このドキュメントでは、Cisco UmbrellaがDNSBLSおよびURIBLSと連携して動作するかについて説明します。

DNSBLSおよびURIBLSでUmbrellaは機能しますか

Umbrellaは、DNSBL/URIBLサービスがUmbrellaのサーバからの要求に正しく応答できることを保証できません。多くの場合、リストプロバイダーは少量の使用のみを処理することを求めています。Umbrellaユーザからの要求はすべて、同じ送信元から送信されたものと見なされ、リストプロバイダーのしきい値をはるかに超えるトラフィックが発生していると見なされます。

SpamhausとURIBLは、それぞれのFAQページで特に次の情報を参照しています。

使用しているDNSリゾルバを確認する： Google Public DNSなどの無料の「オープンDNSリゾルバ」サービス、またはLevel3やVerizonなどの大規模なクラウド/アウトソースのパブリックDNSサーバーを使用してDNSBL要求を解決している場合、ほとんどの場合、SpamhausのパブリックDNSBLサーバーから「not listed」(NXDOMAIN)応答を受け取ります。Spamhausに対してDNSBLクエリを実行する場合は、独自のDNSサーバを使用することをお勧めします。」 — Spamhaus

「URIBLは、少量の使用でDNS上のパブリックルックアップを提供します。大量の電子メールをスパムチェックしたり、解決に共有DNSプラットフォームを使用したりすると、クエリが拒否されたという応答を受け取る場合があります。ただし、OpenDNSやGoogle Public DNSなどのパブリックDNSプロバイダーは、生成するクエリーが大量にあるため、影響を受けます。また、カスタマーベースにキャッシュネームサーバを使用する他の多くのインターネットサービスプロバイダー(ISP)も影響を受けます。 「 — URIBL

全体的な相互運用性に関して、UmbrellaはすべてのDNSBLおよび次のURIBLと連携して動作します。

- dnsbl.org

- rfc-ignorant.org

- rhsbl.ahbl.org

- rhsbl.sorbs.net

- surbl.org

- ubl.dnsbl.borderware.com

- uribl.com

- uribl.org