内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

フルアップグレードの延期の設定

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrella仮想アプライアンス(VA)の自動アップグレードを最大90日間延期するサポートについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 延期は、バージョン2.8.4以降を実行している仮想アプライアンスにのみ適用されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrella仮想アプライアンスに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

Cisco Umbrellaは、仮想アプライアンスの自動アップグレードを最大90日間延期できるようになりました。

注：この延期は、仮想アプライアンスの再起動を必要とするフルアップグレードバージョンにのみ適用されます。パッチはVAの再起動を必要とせず、延期もされません。VAは、設定された自動アップグレードウィンドウ中にパッチを自動的に適用します。パッチは、バージョン番号の3桁目の数字の変更によって識別されます。フルアップグレードでは、バージョンの1桁目または2桁目が変更されます。

フルアップグレードの延期の設定

完全アップグレードの延期を構成するには、次の手順に従います。

1. ダッシュボードで、ダッシュボードのサイトおよびActive Directoryページに移動します。

2. このページの「設定」タブに移動します。

3. Auto-Updatesセクションで、Postpone Virtual Appliance Upgrade for 90 Days設定を見つけます。 Enable Postponementオプションをオンに切り替えてこの機能を有効にしたり、オフに切り替えて無効にすることができます。延滞はデフォルトで無効になっています。

アップグレード遅延2.png

延期が有効になっている場合、仮想アプライアンスは、新しいバージョンが利用可能になった直後に自動アップグレードされません。自動アップグレードは、新しいバージョンがVAの各リリースウェーブで使用可能になってから90日後に行われます。

延期設定の変更は、完全な管理者のみが実行でき、管理監査ログに記録されます。

延期が有効な場合、組織のすべての仮想アプライアンスに適用されます。90日の完了前に一部のVAを選択的にアップグレードするには、アップグレードする必要があるVAを選択して、Upgradeボタンを選択します。このボタンは、VAが新しいリリースをダウンロードした後にのみ表示されます。

表示されるダイアログに、VAが自動アップグレードされる日付が表示されます。VAは、この日付以降の次回のアップグレードの時間帯に自動アップグレードされます。

複数のバージョンがダウンロードされている場合は、VAがアップグレードできるバージョンを選択できます。

アップグレードオプション.png

自動アップグレード延期機能を使用すると、1つ以上のVAのアップグレードを手動で開始し、環境内の新しいバージョンを検証してから、他のVAをこのバージョンに自動アップグレードできます。