内容

はじめに

自動更新の概要

自動更新プロセス

はじめに

このドキュメントでは、Umbrellaローミングクライアントの自動アップデートがどのように機能するかを説明し、アップデートのスケジューリングを管理するためのオプションの概要を示します。

自動更新の概要

Umbrella Roaming Clientは、利用可能になった新しいリリースをUmbrellaからダウンロードすることで、利用可能な最新バージョンに自動的に更新されます。

- Umbrellaは固定リリースサイクルを使用しません。新機能、バグ修正、および動作の変更に必要に応じてアップデートがリリースされます。

- 新しいリリースに関する更新を受け取るには、リリース通知フォーラムに登録します。

- 組織がUmbrella Roaming Clientの最新の更新を受信することを防止することはできません。

- アップデート管理とスケジューリングを制御するには、Secure Clientにアップグレードします。これにより、これらの機能が提供されます。

自動更新プロセス

1. Umbrellaローミングクライアントは、1 ～ 2時間ごとにHTTPS経由でUmbrella APIのアップデートを確認します。

2. 新しいバージョンが使用可能な場合、クライアントはそれを一時フォルダにダウンロードします。

- Windows：

C:\ProgramData\OpenDNS\ERC\Upgrades

- macOS:

/Library/Application Support/OpenDNS Roaming Client

3. 新しいバージョンを検出した後、クライアントはインストールを開始するために5 ～ 20分のランダムな時間を選択します。このランダム化された遅延は「ジッタ」と呼ばれ、多数のクライアントが同時にアップデートをダウンロードすることを防止し、Umbrellaインフラストラクチャと、帯域幅が限られたお客様のネットワークの両方で、ネットワーク飽和のリスクを軽減します。