内容

はじめに

概要

はじめに

この記事では、DNSコンテンツカテゴリの移行期限を2022年10月28日まで延長する方法について説明します。

更新：従来のDNSコンテンツカテゴリの移行期限が2023年1月まで延長されました。詳細については、このお知らせをご覧ください。

概要

UmbrellaのコンテンツカテゴリとCisco Talosとの連携の一部として、レガシーのCisco Umbrellaコンテンツカテゴリを使用するすべてのDNSポリシーを、連携したCisco Talosコンテンツカテゴリのみを使用するように移行する必要があります。

この必要なアクションの期限が2022年10月28日に延長されました。この変更は、一部のお客様が2月初旬の移行期間の初めにポリシーを移行しようとするときに経験した予期しない問題に対応して行われました。

2022年10月31日に、依然としてレガシーUmbrellaカテゴリを含むすべてのDNSポリシーは、使用可能な最適なTalosカテゴリに自動的に移行されます。レガシーのカテゴリは、その時点ですべてのポリシーから削除されます。

UmbrellaとTalosのコンテンツカテゴリには1対1の厳密な一致がないため、カテゴリ移行ツール（DNSポリシーで使用可能）および移行レポート（ツール内）を使用して、変更と、組織のポリシーに対するその影響を確認することをお勧めします。

コンテンツカテゴリの配置の詳細については、Umbrellaのヘルプを参照してください。