内容

はじめに

概要

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、ネットワークトンネルでクラウド配信ファイアウォールポリシーのレポートを有効にする方法について説明します。

概要

デフォルトでは、Umbrella Cloud-Delivered Firewallのレポートは有効になっていません。クラウド配信ファイアウォールポリシーのレポートを受信するには、各ネットワークトンネルでこの機能を手動で有効にする必要があります。

解決方法

ダッシュボードでレポートを有効にするには、次の手順に従います。

1. Policies > Firewallの順に移動します。

2. レポートを有効にするネットワークトンネルを選択します。

3. 選択したトンネルの右側にある3つのドットをクリックします。

4. レポートを有効にするには、ロギングのスイッチを切り替えます。

360055369031

5. ロギングのスイッチを有効に切り替えます。

360055232232