内容

はじめに

背景説明

セキュアWebゲートウェイの無効化

はじめに

このドキュメントでは、AnyConnectセキュアWebゲートウェイモジュール(SWG)モジュールのインストールを防止する方法について説明します。

背景説明

シスコは2023年にCisco AnyConnectのサポート終了を発表しました。シスコは2024年4月2日に「End-of-Life for Umbrella Roaming Client」を発表しました。サポート終了日は2025年4月2日です。Cisco Umbrellaをご利用のお客様の多くは、すでにCisco Secure Clientへの移行のメリットを享受しています。より良いローミング環境を得るために、できるだけ早く移行を開始することをお勧めします。ナレッジベース記事「How do I install Cisco Secure Client with the Umbrella Module?」の詳細を参照してください。

Secure Web Gateway Module(SWG)は、AnyConnectバージョン4.8 MR1+のRoamingセキュリティモジュール（モジュールは分割できません）とともにインストールされます。Cisco Umbrellaライセンスにセキュアインターネットゲートウェイ(SIG)へのアクセスが含まれている場合、インストール時にSWGモジュールが有効になります。

セキュアWebゲートウェイの無効化

SWGモジュールを有効にしない場合（デフォルトアクション）、CiscoUmbrellaダッシュボードのDeployments > Roaming Computers > Client Settingsで、この機能を無効にできます。

26452882497812