内容

はじめに

サポートされる使用例

制約

プロビジョニングID

はじめに

このドキュメントでは、SCIM標準に基づいて、Azure Active DirectoryおよびOktaからのユーザーとグループIDのプロビジョニングをサポートするUmbrellaについて説明します。

サポートされる使用例

包括SWG:

- IPsecトンネル、PACファイル、またはプロキシチェーンを介してSWGに接続しているエンドユーザーのAzure AD/Oktaに対するSAML認証のセットアップと併せて、Azure AD/OktaからユーザーおよびグループIDをインポートします。

- オンプレミスADまたはAzure ADに対して認証を行うデバイスでAnyConnect SWGモジュールのユーザーIDを有効にするには、Azure ADからユーザーとグループのIDをインポートします。

- オンプレミスADに対して認証を行うデバイスでAnyConnect SWGモジュールのユーザIDを有効にするために、OktaからユーザとグループのIDをインポートします。

包括DNS:

- オンプレミスADまたはAzure ADに対して認証を行うデバイスでAnyConnect DNSモジュール/ローミングクライアントのユーザーIDを有効にするには、Azure ADからユーザーとグループのIDをインポートします。

- オンプレミスADに対して認証を行うデバイスでAnyConnect DNSモジュール/ローミングクライアントのユーザIDを有効にするために、OktaからユーザとグループのIDをインポートします。

制約

- Azure AD/Oktaは、Umbrella仮想アプライアンス(VA)のユーザーID統合を提供できません。 これは、Azure AD/OktaにプライベートIP （VAで必要なユーザーマッピング）の可視性がないためです。VAの導入では、引き続きオンプレミスのUmbrella ADコネクタを導入してAD統合を促進する必要があります。

- オンプレミスADとAzure AD/Oktaからの同じユーザー/グループIDの同時展開はサポートされていません。以前にオンプレミスのADコネクタを展開してユーザーとグループをプロビジョニングし、Azure AD/Oktaから同じユーザーとグループのIDをプロビジョニングしようとしている場合は、Azure AD/Oktaプロビジョニングを有効にする前に、ADコネクタを停止する必要があります。

- Azure AD/Oktaからプロビジョニングできるユーザー数に制限はありません。グループでは、Azure AD/OktaからUmbrella組織に最大200個のグループをプロビジョニングできます。Azure ADは動的グループをサポートしているため、'All Users'グループを作成し、このグループを、Umbrellaポリシーを定義するその他の最大199のグループと共にプロビジョニングできます。Oktaにも同様にEveryoneグループが組み込まれているため、ポリシーを定義する他のグループを最大199個このグループとともにプロビジョニングできます。

- AnyConnect SWGは、Azure ADに対するSAML認証をサポートしていません。これは、オンプレミスADで使用されるのと同じパッシブ認証メカニズムに依存します。

プロビジョニングID

これらのアイデンティティプロバイダーのいずれかからIDをプロビジョニングするには、次のリンクで説明されている手順を使用できます。

- Azure ADからのIDのプロビジョニング：https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/microsoft-azure-ad-integration

- OktaからのIDのプロビジョニング：https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/okta-integration