内容

はじめに

概要

ソルト値のリセット

リセットオプションを有効にする前に

リセットオプションを有効にした後

はじめに

このドキュメントでは、Chromebook Clientのセキュリティのソルト値をリセットする方法について説明します。

概要

この記事では、Chromebook Clientのセキュリティ設定のSalt値をリセットする手順について説明します。

この記事を書いている時点では、Umbrellaダッシュボードから設定されているSalt値をリセットすることはできません。Salt値は、Security for Chromebook Clientのドメインネームシステム(DNS)レイヤ保護に必要です。これは、導入ガイドラインに記載されているように、DNS over HTTPS(DoH)を使用してDNSクエリをUmbrellaリゾルバに送信するためです。

設定エラーやその他の問題のためにSalt値をリセットする必要がある場合は、サポートチケットを発行する必要があります。

ソルト値のリセット

Salt値のリセットを要求するサポートチケットを発行します。サポートチームのテクニカルコンサルティングエンジニア(TCE)は、お客様の組織のリセットオプションを有効にして、お客様がSaltの値を自分で更新できるようにします。

TCEがリセットオプションをイネーブルにしたら、Saltの値を次のように設定します。

1. Umbrellaダッシュボードにログインします。

2. Administration > Chromebook Configurationの順に移動します。

3. Salt値フィールドを見つけます。

4. Salt値の横にあるConfigureoptionをクリックします。

5. 新しいSaltの値を入力し、変更を保存します。

これらの手順を完了すると、Chromebook Clientの設定で新しいSaltの値が使用されます。

TCEがUmbrellaダッシュボードのSalt値のリセットオプションを有効にした前後で、Chromebookの設定セクションを比較できます。

リセットオプションを有効にする前に

リセットオプションを有効にした後