内容

はじめに

概要

はじめに

このドキュメントでは、UmbrellaレガシーAPIとシスコの統合について説明します。

概要

UmbrellaレガシーAPIは、サポートが終了した後も、Umbrella APIにまだ移行していないシスコの統合に対してのみサポートされます。

サポートされているハードウェア統合のリストを次に示します。

統合

包括DNS

Umbrella SIGトンネル

Cisco Catalyst SD-WAN

・

・

Cisco Catalystワイヤレス

・

Cisco Catalyst スイッチ

・

・（Cisco DNA Center使用）

Meraki MX

・

Cisco Meraki MR

・

Meraki Umbrella SD-WANコネクタ(Meraki MX)

・

・

Cisco+セキュアコネクト

・

・

Cisco DNA Center/Catalystセンター

・

・

Cisco ASA

・

シスコFMC

・

・

シスコFTD

・

シスコISR

・

これらのハードウェア統合とは別に、UmbrellaレガシーAPIは、次のプラットフォームとの統合に対して引き続きサポートされています。

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

シスコとUmbrellaの統合に関するご質問やサポートについては、Umbrellaサポート(umbrella-support@cisco.com)までお問い合わせください。