内容

はじめに

サポート終了日に関する情報

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Windows 7、8、および8.1のサポート終了(EoL)について説明します。

サポート終了日に関する情報

2023年1月10日に、シスコはWindows 7、8、および8.1で稼働するAnyConnect用のUmbrella Enterprise Roaming Client（スタンドアロン）およびUmbrella Roamingセキュリティモジュールのサポートを終了しました。この日付は、Microsoft Windows 7の拡張セキュリティ更新プログラムの終了日およびWindows 8.1のサポート終了日と一致します。

現在、これらのオペレーティングシステムのインストールを中断する変更は行われていません。ただし、Umbrellaに対する今後の変更により、これらのクライアントが通知なしに破損する可能性があります。新しいバージョンのWindowsに移行することを強くお勧めします。

注:Windows 7、8、および8.1のAnyConnect VPNサポートは、この変更の影響を受けません。詳細については、『AnyConnect VPNおよびCisco Secure Clientのリリースノート』を参照してください。

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/release/notes/release-notes-anyconnect-4-10.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/Cisco-Secure-Client-5/release/notes/release-notes-cisco-secure-client-5-0.html

関連情報

- Windows 8.1のサポート終了

- Windows 7のサポート終了

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード