内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

はじめに

F5 VPN互換性

BigIP F5 VPNクライアント

F5 DNSリレープロキシ

split-dnsまたはDNSベースのスプリットトンネリング設定の検索

新しいF5クライアント

はじめに

このドキュメントでは、Cisco UmbrellaローミングクライアントとF5 VPNの間の互換性について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaローミングクライアントに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

はじめに

Umbrellaローミングクライアントは、さまざまなネットワークおよびソフトウェア設定で使用できます。この記事では、F5 VPNクライアントとの既知の互換性に関するトピックをすべて取り上げています。この記事では、最初に現在予想されている検出動作について説明し、次にF5 VPN固有の互換性に関する注意事項について説明します。

Umbrellaクライアントには、VPNの変更に対応してDNS機能を維持するための自動検出メカニズムが実装されています。これにより、VPNが接続されている間、クライアントが一時的に保護されないままになる可能性があります。詳細については、「Umbrella Roaming Clientを使用したサードパーティ製VPN検出ヒューリスティック」を参照してください。

F5 VPN互換性

多くの設定では、F5 VPNは、VPNサーバをNICのDNSに事前に保留することによって、非VPN NICにVPN DNSアドレスを挿入することによって機能します。したがって、x.x.x.xのローカルDNS設定とy.y.y.yのVPN設定の場合、結果はy.y.y.y、x.x.x.xになります。

Umbrellaローミングクライアントでは、これは配置された127.0.0.1を上書きします。F5 VPNが無限の変更ループで損なわれないようにするため、127.0.0.1がDNSリストの最後に配置されているか、127.0.0.1から急速に戻された場合、Umbrellaはリダイレクトを停止します。

ほとんどの場合、Umbrellaでは、AnyConnectローミングセキュリティクライアントの一部であるUmbrellaローミングセキュリティモジュールを使用することをお勧めします。VPNを導入する必要はありません（インストール時にユーザに対して表示から削除できます）。

この時点でのF5互換性は、完全に機能するローカルおよびパブリックDNSを使用したF5 VPN接続の成功と定義されます。これは、ローミングクライアントによる保護されていない状態への正常なバックオフの結果である可能性があります。F5キーを押しながら、Cisco Umbrellaのネットワークを設定して、ネットワーク上のカバレッジが適切であることを確認してください。

BigIP F5 VPNクライアント

BigIP F5エッジクライアントは、現時点で最も一般的なF5 VPNクライアントです。ただし、多くの導入では、新しいF5クライアントに置き換えられています。  この記事では、F5 BigIPクライアントとの相互運用性に関する既知の問題について説明します。

F5 DNSリレープロキシ

F5 DNSリレープロキシサービスをアクティブにする設定では、ローミングクライアントはVPN Client 2.2+と互換性がありません。このリレープロキシは、split-dnsモードおよびDNSベースのスプリットトンネリングモードでアクティブ化されることが確認されています。F5は、ローミングクライアントで定義されたDNS名では使用できません。現時点でF5とローミングクライアントでスプリットトンネリングを使用するには、DNSベースのスプリットトンネリングではなく、IPベースのスプリットトンネリングを使用します。また、一部の設定とバージョンでは、DNSリレープロキシがアクティブ化されると緑色で表示されているにもかかわらず、Umbrellaが上書きされる可能性があります。

split-dnsまたはDNSベースのスプリットトンネリング設定の検索

split-dnsを使用したF5 VPNスプリットトンネリングは、「DNS Address Space」設定の形式で表示されます。アクティブな場合、ローミングクライアントと競合するF5独自のDNSプロキシがスピンアップします。症状は、ローミングクライアントとVPNの両方がアクティブである間にAレコードを解決できないことです。有効な設定については、次のスクリーンショットを参照してください。

最も一般的な切断設定は「*」です。 この機能の詳細については、『F5 KB article: Overview of the Windows DNS Relay Proxy service』を参照してください。

この機能は、DNSベースのスプリットトンネリングで最も一般的に使用されます。現時点では、F5を使用したDNSベースのスプリットトンネリングはUmbrellaローミングクライアントと互換性がなく、ここで説明する設定はF5 DNSプロキシを起動しないことが必要です。

現在、永続的なソリューションは、AnyConnectローミングセキュリティモジュール（Umbrella DNSライセンスに含まれる）の形式で存在できます。 長期的には、Umbrellaはこれらの追加のDNSモードのサポートを追加することを目指しています。ただし、F5 DNSプロキシを使用しているため、サポートは制限されたままです。

場合によっては、ローミングクライアントが保護され暗号化されていることが示されているにもかかわらず、DNSがF5に流れるF5 DNSプロキシでこの現象が現れます。ネットワーク上でUmbrellaを使用している場合を除き、welcome.umbrella.comへのテストページが失敗する可能性があり、またインターセプションが原因でローミングクライアントをDNSに使用できません。ローミングクライアントは完全に機能し、保護された状態を報告できますが、システムからDNSを受信しません。この場合、「F5 DNS Relay Proxy」サービス(F5FltSrv.exe)を停止して、問題が解決するかどうかを確認する必要があります。

新しいF5クライアント

最近では、新しいF5 VPNクライアントを使用して多くのF5展開を展開できます。Cisco Umbrellaチームは、この新しいクライアントに関する限られた情報しか持っていません。ただし、Big-IP F5クライアントに関する条件はすべて、新しいF5クライアントにも適用できます。