内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

メモリ(RAM)およびCPU（プロセッサ）

Windows

MacOS

ストレージ（ハードドライブの容量）

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrella Roaming Clientのシステムおよびリソースの使用について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaローミングクライアントに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

Cisco Umbrellaローミングクライアントは、WindowsとMac OS Xの両方で、システムリソースに関してコンピュータ上に実質的に存在しないフットプリントを持ちます。これは、UmbrellaローミングクライアントがDNSをまったくキャッシュせず、時間の経過とともにサイズやフットプリントが拡大しないためです。DNSは設計上、ほとんどリソースを使用しません。これは、UmbrellaローミングクライアントとUmbrellaサービスにも当てはまります。計算能力の大部分は、ローカルマシンではなく、Umbrellaのクラウド内に保持されます。

Umbrellaローミングクライアントは、1分間に数百または数千のDNSルックアップを実行する場合でも、この記事で説明した範囲を超えて変動することはありません。 Umbrellaローミングクライアントのリソース使用率がこのパラメータの一般的なアウトラインを超えており、問題を引き起こしている場合は、Cisco Umbrellaサポートにお問い合わせください。

メモリ(RAM)およびCPU（プロセッサ）

Umbrellaローミングクライアントのメモリフットプリントは、macOSおよびWindowsでは常に約30 MBです。

Windows

MacOS

ストレージ（ハードドライブの容量）

ストレージフットプリントは、WindowsとMac OS Xの両方で約7 MBのディスク領域です。任意の時点で最大10 MBのログが保存される可能性があります。