内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

テストページ

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Umbrellaをテスト先でテストする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Umbrellaに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

Umbrellaの設定が完了したら、Umbrellaのテスト先の1つをブラウザに指定して、システムをテストできます。

注:OpenDNSはCisco Umbrellaにブランド変更されました。ただし、一部のテストページではOpenDNSが表示されます。まだ正しい場所にいます。Umbrellaでは、これらのページを更新して、新しいCisco Umbrellaの名前とロゴを表示しています。

これらのテストページは、Umbrella DNSカバレッジに適用され、アクティブなSecure Internet Gateway(SIG)カバレッジを持つユーザには適用されません。

テストページ

テストページのURL

テストページタイプ

説明

examplemalwaredomain.com

マルウェアテストページ

このリンクを使用して、Umbrellaがマルウェアの脅威を持つドメインからユーザーを保護していることをテストします。

examplebotnetdomain.com

コマンドおよびコントロールコールバックのテストページ

このリンクを使用して、Umbrellaがコマンドアンドコントロールコールバック脅威によってドメインから保護されていることをテストします。

exampleadultsite.com

成人向けコンテンツテストページ

このリンクを使用して、成人向けコンテンツを含むサイトへのアクセスをブロックするようにUmbrellaが構成されていることをテストします（ポルノ）。

www.internetbadguys.com

フィッシング検査ページ

このリンクを使用して、フィッシングドメインへのアクセスから保護するようにUmbrellaが設定されていることをテストします。

welcome.umbrella.com

System configuration testページ

このリンクを使用して、Umbrellaを使用するようにシステムを設定したことをテストします。

https://ssl-proxy.opendnstest.com/

SSL復号化を使用したインテリジェントプロキシ

ドメインにアクセスする際にインテリジェントプロキシでSSL復号化を使用するようにUmbrellaが設定されていることをテストするには、このリンクを使用します。

http://proxy.opendnstest.com/

インテリジェントプロキシテストページ。

このリンクを使用して、インテリジェントプロキシが正しく設定されていることをテストします。

注:Webポリシーでネットワークトンネル(CDFW)のみを使用する場合、テスト用ドメインはテストに使用できません。

Cisco UmbrellaブロックページのIPアドレスのリストについては、「UmbrellaブロックページのIPアドレスの学習」を参照してください。