内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

期待

手順

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Secure Client(CSC)Secure Web Gateway(SWG)を使用して遅延をトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Secure Client(CSC)Secure Web Gateway(SWG)に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

この記事の目的は、Cisco Secure Client(CSC)（以前のAnyConnect）Secure Web Gateway(SWG)を使用する際のスループットの期待値を定義することです。

期待

ほとんどの場合、Cisco Umbrella SWGの使用による目立った遅延はなく、Umbrellaのピアリング関係は相殺され、Webエクスペリエンスが高速化されます。SWGのWebエクスペリエンスが受け入れられない場合は、Cisco Umbrellaサポートに連絡して、特定の問題の調査とトラブルシューティングを依頼してください。多くの要因が経験に影響を与える可能性があるため、Umbrellaの目的は、接続をトラブルシューティングする際に、パスのすべての部分を調査して、最適化できるかどうかを確認することです。

手順

Cisco Umbrellaサポートにお問い合わせください。Umbrellaでは、次のような詳細情報を要求できます。

- SWG診断ツールからの出力

- ポリシーデバッグ