内容

はじめに

概要

背景

実行するアクション

はじめに

このドキュメントでは、3.4.5より前のUmbrella VAバージョンのサポート終了のお知らせについて説明します。

概要

シスコより、3.4.5より前のUmbrella仮想アプライアンスバージョンのサポート終了日をお知らせします。バージョン3.4.5より前の仮想アプライアンスのソフトウェアメンテナンスサポートは、古いDigicert CAの廃止により、2024年5月31日(2024年3月31日から更新)に終了します。

背景

VA（仮想アプライアンス）は、シスコがサーバ証明書をローテーションした後、2023年4月にCisco Umbrella(api.opendns.com)との同期を停止しました。この問題の根本原因は、仮想アプライアンスの信頼済みCAリストにない第2世代(G2)DigiCert証明書(DigiCert_Global_Root_CA G2)の署名でした。シスコは、以前のルートCAにロールバックすることで、この問題を解決しました。

ただし、このソリューションは2024年5月31日まで有効で、その後、証明書に新しいルートCA(G2)による署名が必要になります。 すべてのDigiCert証明書はバージョンアップグレード3.4.5に含まれているため、仮想アプライアンスをバージョン3.4.5以降にアップグレードする以外に必要な操作はありません。2024年5月31日までにアップグレードを完了しないと、仮想アプライアンスの同期が停止し、より高いバージョンにアップグレードできなくなります。  2024年5月31日までにアップグレードを完了しない場合、仮想アプライアンスを削除して再インストールする必要があります。

実行するアクション

VAのバージョンを確認し、「2つのVAを実行することの重要性」および「ネットワーク要件」に従って自動アップグレードの前提条件が満たされていることを確認してください。

仮想アプライアンスをバージョン3.4.5以降にアップグレードするためにテクニカルサポートが必要な場合は、Umbrellaサポートチケットを開いて、リモートSSHトンネルを提供してください。

サポートチケットを開くには、「Umbrellaに関するドキュメント」の手順を実行します。