内容

はじめに

概要

更新オプション

はじめに

このドキュメントでは、Cisco Secure Client(CSC)を最新の状態に保つ方法について説明します。

概要

CSCは、Cisco Umbrellaを導入するための主要なローミングコンピュータエージェントで、AnyConnect 4.x RoamingセキュリティモジュールとスタンドアロンのUmbrella Roamingクライアントの両方に取って代わるものです。Cisco Secure ClientおよびUmbrellaモジュールを最新の状態に保つためのいくつかのオプションを使用できます。

更新オプション

新規：バージョン5.1.5.65の時点で、Cisco Secure ClientはUmbrellaダッシュボードのクライアント自動更新設定をサポートするようになりました。

また、クライアントを最新の状態に保つためのいくつかの代替方法も提供します。

1. 推奨：ほとんどの企業では、独自のデバイス管理プラットフォームを使用して、独自のペースでアップデートを管理することを好みます。この手順については、「Umbrella Module for Cisco Secure Client - Command Line installation and RMM reference」を参照してください。

2. Umbrellaダッシュボードから直接インストーラをダウンロードし、個々のマシンを更新できます。これは、実稼働デバイスで新しいバージョンを完全にコミットする前に、新しいバージョンを試す場合に特に適したオプションです。

3. AnyConnectVPNを使用しているお客様は、Web展開方式を使用できます。ダッシュボードからダウンロードした最新のヘッドエンド導入パッケージをVPNヘッドエンドにインストールすると、ユーザは次にVPNに接続したときに自動的に更新されます。

4. Cisco XDRを使用している場合は、CSCの導入を管理するためにXDRポータルを使用できます。

5. CSCのクラウド展開は、Cisco Security Cloud Controlを使用して管理することもできます。 Cisco Security Cloud Controlのユーザガイドは、ここから入手できます。