内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

概要

説明

ネットワーク検証後の次のステップ

はじめに

このドキュメントでは、Umbrellaダッシュボードでネットワークステータスが「Verifying」と表示される理由について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Umbrella DNSに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

概要

この記事では、このスクリーンショットのDeployments> Networksの下にあるようなネットワークを送信した場合に、ネットワークステータスがPending Verificationと表示されるときの意味について説明します。

360002660463

.

注：ネットワークが検証される前は、プライマリポリシーは常にデフォルトポリシーとして表示されます。

説明

このようなステータスが表示されると、チケットが生成され、検証のためにUmbrellaサポートに直接送信されます。このプロセスは、Umbrellaのサポートに役立ちます。

- 顧客間でネットワークの競合が発生していないことを確認します(たとえば、192.0.0.1/32はサブネット内にあるため、192.0.0.0/24と競合します)。

- IPの所有権を確認します。

注:UmbrellaがこのIPの所有権を証明する文書を要求しない限り、こちら側での対話は必要ありません。

ネットワーク検証後の次のステップ

ネットワークのステータスが非アクティブと表示されていることが確認できます。これは正常な状態です。これは、ネットワークが伝播に4時間かかり、検証時にアクティブとして表示される可能性があるためです。24時間が経過してもネットワークが非アクティブとして表示され続ける場合は、考えられる原因について、この記事を参照してください。

注：最初の4時間はネットワークが非アクティブと表示されていても、ネットワークIDにポリシーを適用することができます。