内容

はじめに

概要

要件

Cisco Umbrellaの要件

IBMセキュリティQRadar SIEM要件

IBM QRadar向けCisco Cloud Securityアプリのインストール

Cisco Cloud Securityアプリケーションの設定：ログソースの追加

認証トークンの生成

Cisco Cloud Securityアプリケーションの設定

QRadarでのインデックス作成

はじめに

このドキュメントでは、ログ分析用にIBM QRadarを使用してCisco Cloud Securityアプリケーションを設定する方法について説明します。

概要

IBMのQRadarは、ログ分析用の一般的なSIEMです。Cisco Umbrellaが組織のDNSトラフィック用に提供するログなど、大量のデータを分析するための強力なインターフェイスを提供します。IBM QRadar向けCisco Cloud Security Appは、複数のセキュリティ製品（Investigate、Enforcement、およびCloudLock）からの情報を提供し、それらをQRadarと統合します。また、セキュリティを自動化し、QRadarから脅威をすばやく直接封じ込めるのにも役立ちます。

QRadar用のCisco Cloud Securityアプリをセットアップすると、Cisco Cloud Securityプラットフォームからのすべてのデータが統合され、QRadarコンソールにグラフィカルな形式でデータを表示できるようになります。アナリストはアプリケーションから次の操作を実行できます。

- ドメイン、IPアドレス、電子メールアドレスの調査

- ドメインのブロックとブロック解除（適用）

- ネットワークのすべてのインシデントに関する情報を表示します。

この記事では、S3バケットからログをプルして使用できるように、QRadarをセットアップして実行する基本的な方法について説明します。

要件

注:QRadarはIBMがサポートする必要があります。サードパーティ製のハードウェアまたはソフトウェアをシスコが直接サポートすることはできません。UmbrellaダッシュボードをS3バケットに接続する際に問題が発生した場合は、サポートを提供します。ここに記載されている情報の多くは、IBMのWebサイト(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS42VS_DSM/c_dsm_guide_microsoft_Cisco_Umbrella_overview.html)でも入手できます。

Cisco Umbrellaの要件

このドキュメントでは、Amazon AWS S3バケットがUmbrella(Settings > Log Management)で設定され、最新のログがアップロードされ、緑色で表示されていることを前提としています。

この機能の設定方法の詳細については、「ログの管理」を参照してください。

IBMセキュリティQRadar SIEM要件

管理者は、QRadarアプライアンス、Amazon S3構成、およびUmbrellaダッシュボードに対する管理者権限を持っている必要があります。これらの手順は、QRadar管理者がLSX (Log source Extension)ファイルの作成に精通していることを前提としています。

Cisco Cloud Security App v1.0.3は、IBM QRadar 7.2.8までしか使用できません。新しいバージョンv1.0.6は、7.4.2以降の現在のQRadarバージョンで動作します。

IBM QRadar向けCisco Cloud Securityアプリのインストール

1. IBM QRadar向けCisco Cloud Security Appのダウンロードとインストールについては、Cisco Cloud Security App v1.0.3(IBM QRadar v7.2.8)またはCisco Cloud Security App v1.0.6(IBM QRadar v7.4.8)を参照してください。

2. インストール後、QRadarで変更を展開します。

Cisco Cloud Securityアプリケーションの設定：ログソースの追加

注:S3では監査やファイアウォールなどの他のログを確認できますが、サポートされていません。ここにリストされている3つだけを設定します。これらの他のログを設定しようとすると、エラーが発生します。

ログソースを追加するには、QRadarナビゲーションバーのAdminタブをクリックし、下にスクロールしてQRadar Log Source Managementをクリックし、+New Log Source:

- ログのソース名（エントリ名はリストに示されている名前と正確に一致する必要があります）:

- Cisco DNSログ：cisco_umbrella_dns_logs

- Cisco Umbrella IPログ：cisco_umbrella_ip_logs

- Cisco Umbrellaプロキシログ：cisco_umbrella_proxy_logs

- イベント形式：Cisco Umbrella CSV

- ログソースタイプ：Cisco Umbrella

- プロトコル構成：Amazon AWS S3 REST API

- ファイルパターン： .*?\.csv\.gz

- ログソースの拡張子：CiscoUmbrella_ext **

- このログソースをメンバーにするグループを選択してください： cisco_umbrella_logsource_group

Add a Single Log Sourceウィザードを実行します。

4404306773524

4404306773268

4404313505300

4404306774164

4404306897556

4404306881812

注：ログソースの拡張子が「CiscoUmbrella_ext」にマッピングされていない場合は、リストからログソース名を選択してください。

360071157752

360071326791

Cisco Managed Bucketの例を次に示します。

Bucket name: cisco-managed-us-west-1

ACCESS_KEY_ID: xxxxxxxxxxxxxx

SECRET_ACCESS_KEY: xxxxxxxxxxxxxx

Region: us-west-1

Your Directory Prefix is the key part of this. This is the customers folder,

followed by the appropriate log folder.

For example: xxxxxxx_cfa37bd906xxxxxx3aff94e205db7bxxxxxxx/dnslogs

Cisco Cloud Security App Settingsに戻り、グラフにデータを表示するために、Panel refresh rate in hoursを最小値の「1」に設定します。

認証トークンの生成

管理者は、Cisco Security Appに追加するサービストークンを生成する必要があります。ベストプラクティスとして、Authorized Service Tokenを90日ごとに再作成しました。

1. QRadar > Admin Tab > Authorized Servicesにログインします。

360071965571

2. Authorized Servicesを追加します。

360071965551

3. 詳細を入力し、認証トークンを生成します。

4. トークンを生成したら、「Deploy Changes」をクリックします。

Cisco Cloud Securityアプリケーションの設定

1. QRadarナビゲーションバーのAdminタブで、スクロールダウンしてCisco Cloud Security App Settingsを開きます。

360071754732

2. 前のステップで生成した認証トークンを入力します。

360072462992

3. Api Settingsを次のように編集します。

- Cisco InvestigateのベースURL:https://investigate.api.umbrella.com/

- Cisco Investigate APIトークン：Umbrellaダッシュボードから生成 – >Investigate -> API Keys -> Create New Token。詳細については、https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/create-investigate-api-keyを参照してください。

- Cisco EnforceベースURL:https://s-platform.api.opendns.com/1.0/

- Cisco Enforce CustomerKey:Umbrellaダッシュボード – >ポリシーコンポーネント – >統合 – >追加で生成。詳細については、https://docs.umbrella.com/umbrella-user-guide/docs/set-up-custom-integrationsを参照してください。

- Cisco CloudlockベースURL:https://{YourCloudlockAPIServer}/api/v2(例：https://api-demo.cloudlock.com/api/v2/)CloudlockベースURL（別名CloudlockエンタープライズAPI URL）をsupport@cloudlock.comに電子メールを送信して確認してください)。

- Cisco Cloudlock APIトークン：Cloudlockによる生成 – >設定 – >認証& API ->生成。詳細については、https://developer.cisco.com/docs/cloud-security/cloudlock-api-getting-started/#authenticationを参照してください。

360072703611

ポップアップが表示され、アプリケーション設定が正常に更新されたことが示されます。

360071986151

QRadarでのインデックス作成

1. Adminタブに移動し、Index Managementをクリックします。

360071780112

2. アプリにパッケージされているCEPをインデックス化します。

360071988811

インデックスを作成する推奨CEPは次のとおりです。

1. ログソース

2. DNSカテゴリ

3. イベント タイプ

4. ドメインURL

5. ID

6. 詳細なユーザ

7. ユーザ名

8. 場所の原点ID

9. イベントカテゴリ

10. ポリシー

11. リソース

これで、QRadarを使用して、Cisco Umbrella、Investigate、およびCloudLockの詳細のアクティビティの監視を開始する準備が整いました。QRadarのナビゲート方法の詳細については、ここを参照してください。