内容

はじめに

概要

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、UmbrellaブロックページのIPアドレスについて説明します。

概要

Cisco Umbrellaサービスによってページがブロックされると、ブロックされたコンテンツを含むページではなく、DNSリゾルバにブロックページが表示されます。 これらのブロックページは、Cisco Umbrellaサーバから提供されます。 これらのサーバのエニーキャストIPアドレスと関連するブロックタイプを次の表に示します。

注：これらのIPが近い将来に再度変更されることは想定されていませんが、変更された場合は、その更新がこの記事に含まれます。

解決方法

「ページバイパスのブロック」機能を使用する要求は、このWebサイト( https://www.opendns.com:443/data-center-locations/)に記載されているIPアドレスのいずれかを使用できます。

[名前(Name)]

レコード タイプ

アドレス

ドメインリストブロックページ

a

146.112.61.104

ドメインリストブロックページ

aaaa

::ffff:146.112.61.104

コマンドおよびコントロールコールバックブロックページ

a

146.112.61.105

コマンドおよびコントロールコールバックブロックページ

aaaa

::ffff:146.112.61.105

コンテンツカテゴリまたはアプリケーションブロックページ

a

146.112.61.106

コンテンツカテゴリまたはアプリケーションブロックページ

aaaa

::ffff:146.112.61.106

マルウェアブロックページ

a

146.112.61.107

マルウェアブロックページ

aaaa

::ffff:146.112.61.107

フィッシング詐欺検出禁止ページ

a

146.112.61.108

フィッシング詐欺検出禁止ページ

aaaa

::ffff:146.112.61.108

セキュリティ統合ブロックページ、新しく出現したドメイン、DNSトンネリングVPN、潜在的に有害な、ダイナミックDNS

a

146.112.61.110

セキュリティ統合ブロックページ、新しく出現したドメイン、DNSトンネリングVPN、潜在的に有害な、ダイナミックDNS

aaaa

::ffff:146.112.61.110