内容

はじめに

概要

この処理による影響

製品のマイグレーション オプション

追加情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco AnyConnect Clientバージョン4.xのサポート終了について説明します。

概要

シスコより、Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアント4.xソフトウェアのサポート終了日をお知らせします。

AnyConnect 4.xのソフトウェアメンテナンスサポートは2024年3月31日をもって終了しました。この日以降のAnyConnect 4.xリリースでは、パッチやメンテナンスリリースは提供されません。

AnyConnect 4.x用のUmbrellaローミングセキュリティモジュールのソフトウェアメンテナンスサポートも、この日付で終了しました。

この処理による影響

2024年3月31日以降、Cisco UmbrellaではAnyConnect 4.xに関するいずれのタイプのアップデートも提供していません。

Cisco Umbrellaは、最終リリースまで、AnyConnect 4.xの自動クラウド分散アップデートをサポートし続けます。最終的なメンテナンスリリースの後、現在のSecure Client 5.0バージョンに対して1回限りのクラウドアップデートが提供されます。いつものように、AnyConnectのクラウド配布アップデートはオプトインです。

製品のマイグレーション オプション

現在のCisco Secure Clientのバージョンに移行することをお勧めします。有効なAnyConnect/セキュアクライアント期間ライセンスまたは有効なサポート契約の無期限ライセンスをお持ちのすべてのお客様は、最新リリースに無料でアップグレードできます。AnyConnectを直接または別のシスコサービスを通じて間接的に利用する権利を持つお客様のために、現行バージョンのCisco Secure Clientを導入する追加料金は発生しません。これには、その使用例でのクライアントの使用が含まれます。 これには、ほとんどのCisco Umbrellaパッケージが含まれます。詳細については、ライセンス情報を参照してください。

追加情報

- Cisco Secure Client用のUmbrellaローミングセキュリティモジュールリリースノート

- Cisco Secure Clientの情報

- シスコのサポート終了ポリシーに関する情報

- シスコの製品保証に関する情報

- サポート終了/販売終了の情報を受け取るための登録

このアナウンスは、元のアナウンスを応用したものです。何らかの不一致がある場合、リンクされたバージョンは権威があります。