内容

はじめに

AnyConnect 4.8.01090の機能ステータスの動作

保護状態の説明

はじめに

このドキュメントでは、AnyConnect 4.8.01090でWeb保護のステータスが保護されていないように見える理由について説明します。

AnyConnect 4.8.01090の機能ステータスの動作

AnyConnect Clientバージョン4.8.01090では、クライアントはDNS保護のステータスをprotectedとレポートし、Web Protection Statusをunprotectedと表示できます。

保護状態の説明

AnyConnect 4.8.01090では、Umbrella Secure Web Gateway(SWG)サービスのサポートが導入されています。このサービスをアクティブにするには、アクティブなUmbrella SIG Essentials、SIG Advantage、またはSIGアドオンサブスクリプションが必要です。適切なサブスクリプションがアクティブになると、AnyConnectエンドポイントクライアントはUmbrella SWGサービスを有効にします。

SIGベースのサブスクリプションを持たず、AnyConnect 4.8.01090をインストールしているお客様の場合、クライアントにUmbrella SWG統計情報プレースホルダが表示され、Web保護のステータスが保護されていないことを示すメッセージが表示されます。

360043162551

360043127312

- 保護されていないメッセージは、Umbrella SWGサービスにのみ適用されます。

- DNS保護は、SWGサービスの状態に関係なく、アクティブで機能し続けます。

- DNS保護の状態は、Web保護の保護されていない状態の影響を受けません。

- AnyConnectの今後のバージョンでは、Umbrellaサービスの状態と保護レベルに関するメッセージングが向上します。