内容

はじめに

ブロックページの診断情報

ブロックページの例

定義

ACType

ブロックタイプ

バンドルID

ドメインタギング

ホスト

IP アドレス

組織ID

原点ID

プリファレンス

クエリ

サーバ

[Time]

はじめに

このドキュメントでは、設定のテストとトラブルシューティングのためにブロックページの診断情報にアクセスして解釈する方法について説明します。

ブロックページの診断情報

ブロックページが表示されたら、ページ下部の診断情報セクションを展開して詳細を確認できます。この情報を使用して、設定をテストします。サポートはこのセクションのスクリーンショットを要求できます。

ブロックページの例

このスクリーンショットは、診断情報が展開されたブロックページの例を示しています。

diagnostic-info.png（ベータ版）

注：ポリシー設定のトラブルシューティングの詳細については、『How To Determine Which Policy Is Being Applied In My Umbrella Configuration』を参照してください。

定義

ACType

- ACTypeはサポートに対してのみ有効です。

ブロックタイプ

- 「ブロック・タイプ」は、ブロックのカテゴリおよびページ制限の理由を示します。次のようなタイプがあります。

- aup：コンテンツカテゴリ

- domainlist：宛先リスト

- セキュリティ：ダイナミックDNS、コマンド&コントロール、マルウェア、不正なIPトンネルアクセス、新しく見られたドメイン、潜在的に有害、DNSトンネリングVPN、サードパーティフィード（AMP、ThreatGridなど）

- フィッシング：フィッシング

- dlink-phish:D-Link Advanced DNSによるフィッシング

バンドルID

- バンドルIDは、適用されるポリシーのIDです。

ドメインタギング

- ドメインタギングは、サポートに対してのみ有効です。

ホスト

- ホストとは、ランディングページを指します。有効な値は次のとおりです。

- block.opendns.com: aup、domainlist

- malware.opendns.com：セキュリティ

- phish.opendns.com：フィッシング

- www1.dlinksearch.com:dlink-phish

- bpb.opendns.com:ページバイパスのブロック

IP アドレス

- IP Addressは、マシンのパブリックIPアドレスです。

組織ID

- 組織IDは、マシンが使用しているネットワークの組織IDです。

原点ID

- 原点IDは、サポートに対してのみ有効です。

プリファレンス

- Prefsはサポートに対してのみ有効です。

クエリ

- クエリはサポートに対してのみ有効です。

サーバ

- サーバは、マシンがクエリを作成するために使用するリソースです。サーバの場所については、適切なリソースを参照してください。

[Time]

- 時刻は、クエリが実行された時刻(UTC)を示します。