内容

はじめに

概要

はじめに

このドキュメントでは、DNSクエリログの一般的なドメインネームシステム(DNS)応答コード(RCodes)について説明します。

概要

次の表では、DNSクエリの実行中にログに表示される可能性がある、最も一般的なDNSリターンメッセージとそれに対応する(RCodes)の機能について詳しく説明します。各RCodeは、DNSインフラストラクチャ内で独自の目的を持っています。通常、ブラウズを正常に実行すると、NOERROR (RCODE:0)が表示されます。他のすべての戻りコードはエラーと見なされます。

これらのコードの完全なリストについては、このリンクの「ドメインネームシステム(DNS)パラメータ」セクションを参照してください。

DNSリターンメッセージ

DNS応答コード

機能

エラーなし

RCODE:0

DNSクエリが正常に完了しました

フォーマー

RCODE:1

DNSクエリ形式エラー

SERVFAIL

RCODE:2

サーバーはDNS要求を完了できませんでした

NXドメイン

RCODE:3

ドメイン名が存在しません

通知

RCODE:4

機能が実装されていません

拒否

RCODE:5

サーバーはクエリに対する応答を拒否しました

YXドメイン

RCODE:6

存在できない名前が存在します

XRRSET

RCODE:7

存在できないRRsetが存在します

ノータウス

RCODE:8

ゾーンに対して権限のないサーバー

ノットゾーン

RCODE:9

名前がゾーンにありません