内容

はじめに

概要

アクセス期間

アクティビティレポートの概要

宛先リストの制限

HTTPSインスペクションの有効化

カスタム警告ページの作成

結論

はじめに

このドキュメントでは、Warn rule action機能、その設定、およびCisco Umbrella内の関連する制限について包括的に説明します。

概要

ユーザがCisco UmbrellaのWarnカテゴリに分類されているWebサイトにアクセスしようとすると、Warnページが表示されます。続行するには、[警告]ページをクリックする必要があります。

アクセス期間

[警告]ページをクリックすると、要求された宛先へのアクセスが1時間の制限期間で許可されます。この期間が経過すると、[警告]ページが再表示され、アクセスを続行するには再度クリックする必要があります。

アクティビティレポートの概要

警告ページのインタラクションはUmbrellaのアクティビティレポート内に記録され、管理者はユーザインタラクションと警告ルールアクション機能によってトリガーされる警告に関する洞察を得ることができます。

宛先リストの制限

警告ページ機能を有効にすると、宛先リストへのアクセスが制限されます。「警告」に分類されたWebサイトに対して「宛先リスト」オプションを選択することはできません。

HTTPSインスペクションの有効化

警告ページ機能を効果的に適用するには、Cisco UmbrellaでHTTPSインスペクションを有効にする必要があります。HTTPSインスペクションは、HTTPSトラフィックを復号化して検査し、Umbrellaで暗号化された接続に対してWarnページを適用できるようにします。

カスタム警告ページの作成

管理者は、パーソナライズされたメッセージを含むカスタムの警告ページを作成できます。このカスタム警告ページは、ルールセットにルールを追加するときに選択でき、ユーザーに合わせてカスタマイズされた警告を提供します。

カスタム警告ページの作成手順、および警告ルールアクションの設定の詳細については、公式文書「カスタム警告ページの作成」を参照してください。

注：選択的な復号化リストの例外は、プロキシが特定のポリシーと機能を適用する機能に影響します。警告ページもその1つです。

結論

Warnルールアクションの設定と関連する制限を理解することは、Cisco Umbrella内に効果的なセキュリティポリシーを実装するために不可欠です。WarnページとHTTPSインスペクションを活用することで、組織はセキュリティポスチャを強化し、ユーザに安全なブラウジングエクスペリエンスを提供できます。