内容

はじめに

情報

はじめに

2021年10月22日より、Umbrellaのお客様はメキシコのQuerétaroにある最新のエッジデータセンターに接続し、DNS、セキュアWebゲートウェイ、クラウド配信ファイアウォールなどの完全なSIGサービスを利用できるようになりました。

情報

IPSecトンネル接続用に新しい領域LA-1が作成されました。この地域の最初のメンバーは、クエレタロとフロリダ州マイアミです。マイアミは、将来的には独自のIPアドレスを持つ2つ目のラテンアメリカのDCに置き換えられる予定です。Atlantaを使用して自動フェールオーバーを実行することも、バックアップトンネル用に別のデータセンターを手動で設定することもできます。

この新しいエッジデータセンターは急速に拡大していますグローバルネットワーク。シスコの革新的なグローバルクラウドアーキテクチャとエニーキャストルーティングにより、この地域の大半のお客様はこの新しいデータセンターに自動的に接続します。

また、すべてのデータセンターの高い稼働時間を維持するように努める一方で、ルーティングソリューションのoutraugmentedは、データセンターが使用不可能な理由が何であれ、トラフィックを次に近いデータセンターにシームレスかつ自動的にルーティングします。