内容

はじめに

出力DNS IPアドレスを確認しています

Windowsコマンドプロンプトによる確認

Mac OSX端末を使用した確認

デバッグクエリの解釈

はじめに

このドキュメントでは、ネットワーク上のDNSサーバによって使用される出力IPアドレスを識別する方法について説明します。この情報を使用して、会社のネットワークが完全に保護されていることを確認できます。

Cisco Umbrellaは、ネットワークのDNS要求の発信元IPアドレスに基づいてセキュリティポリシーを適用します。このIPアドレスがデータベースに正しく登録または維持されていない場合、お客様のネットワークではUmbrellaのセキュリティ上の利点を十分に活用できません。

出力DNS IPアドレスを確認しています

最初に確認するのは、UmbrellaダッシュボードにネットワークのパブリックIPアドレスを登録したことです。UmbrellaダッシュボードにパブリックIPアドレスを追加する方法については、https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/protect-your-networkを参照してください。

2つ目の確認は、内部DNSサーバのフォワーダがUmbrellaを使用するように設定されていることです。手順の概要を説明した一般的なガイドが用意されています。

https://docs.umbrella.com/deployment-umbrella/docs/point-your-dns-to-cisco

パブリックIPアドレスを追加し、DNSを指定したら、IPアドレスが正しく報告され、ダッシュボードに登録した内容と一致することを確認する必要があります。出力（パブリック）IPアドレスは、ユーザを識別し、ダッシュボード設定をアカウントに適用するために使用されます。

出力IPアドレスを確認するには、デバッグクエリを実行する必要があります。

Windowsコマンドプロンプトによる確認

1. コマンドプロンプトを開くには、Windowsの[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択し、cmd.exeと入力します。

2. コマンドプロンプトウィンドウが開きます。

3. ウィンドウに次のコマンドを入力します。

nslookup -type=txt debug.opendns.com

結果の出力は次のようになります。

Results for: nslookup -timeout=10 -type=txt debug.opendns.com.

stdout:

Server: exampledc1.local

Address: 192.168.1.1

debug.opendns.com text =

"server m5.nyc"

debug.opendns.com text =

"flags 20 0 1040 59F9000380000000000"

debug.opendns.com text =

"originid 123456"

debug.opendns.com text =

"orgid 789100"

debug.opendns.com text =

"actype 0"

debug.opendns.com text =

"bundle 543215"

debug.opendns.com text =

"source 146.138.21.85:60965"

Mac OSX端末を使用した確認

1. Macでターミナルを開くには、Macの右上に移動し、虫眼鏡のアイコンを選択します。

2. 検索フィールドが表示されます。「terminal」と入力し、プログラムを選択します。

3. ターミナルウィンドウが開きます。

4. ウィンドウに次のコマンドを入力します。

/usr/bin/dig +time=10 debug.opendns.com txt

結果の出力は次のようになります。

debug.opendns.com. 0 IN TXT "server m5.nyc"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "flags 20 0 1040 59F9000380000000000"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "originid 1234567"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "orgid 789100"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "actype 0"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "bundle 543215"

debug.opendns.com. 0 IN TXT "source 146.138.21.85:60965"

デバッグクエリの解釈

デバッグクエリは、ネットワークに適用される特定の設定を識別するためのサポート情報を提供しますが、要求を送信しているデータセンター、要求を送信しているDNSサーバーの内部アドレス、およびクエリを実行したネットワークのIPアドレスなど、接続に関するいくつかの関連情報も提供します。

出力IPが結果として表示されるものに注目します。これらの例では、出力が「source 146.138.21.85:60965」として表示されています。 これにより、要求を行ったDNSサーバの出力IPアドレスが146.138.21.85であったことがわかります。これは、Umbrellaダッシュボードに登録したIPアドレスと一致する必要があります。アドレスが一致しない場合は、正しいIPアドレスをダッシュボードに登録して、Umbrellaのセキュリティ上の利点をすべて活用し、設定が適用されていることを確認する必要があります。