内容

概要

問題

解決方法

PuTTY

SecureCRT

概要

このドキュメントでは、SSHを介してCisco ThreatGridアプライアンスと適切に動作するように異なるSSHクライアントを設定する方法について説明します。

問題

Cisco ThreatGridアプライアンスへの接続時に、SSHクライアントに誤った疑似グラフィックスが表示される。

解決方法

PuTTY

ステップ1：図に示すように、[PuTTY Configuration] -> [Window] -> [Translation]の下の[Remote character set]として[DEC-MCS]を選択します。

ステップ2：図に示すように、[PuTTY Configuration] -> [Connection] -> [Data] の下に、[Terminal-type string] としてputtyを入力します。

ステップ3：設定したセッションを開きます。

SecureCRT

ステップ1：図に示すように、[Session Options] -> [Terminal] -> [Emulation]で[Terminal]として[Linux]を選択します。

ステップ2：設定したセッションを開きます。