内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

ソフトウェアダウンロードおよびアップグレードガイド

ハードウェアサポート一覧表

マネージャおよびフローコレクタ

データストア

フローセンサー

フローレプリケータ/UDPディレクタ

アプリケーション互換性マトリックス

ETA暗号化監査

ホスト分類子

ネットワーク図とレポートビルダー（レポートビルダーは7.4.0以降の製品に統合されています）

Security Analytics and Logging on Prem（7.5.1以降の製品に統合）、およびVisibility Assessment

リリース別のアップグレード

リリース7.3.xから7.4.xへのアップグレード

リリース7.4.xから7.5.xへのアップグレード

ソフトウェアサポート期限

サポート終了(EOL)通知

FlexNetのサポート終了

グローバル脅威分析(GTA)EOL

アップグレードのヒントと警告

はじめに

このドキュメントでは、Secure Network Analytics(SNA)（旧称Stealthwatch）へのアップグレードに関するベストプラクティス情報について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

SNAでは、あるメジャーリリースから次のメジャーリリースへのアップグレードのみがサポートされています。（たとえば、7.3.xから7.4.xまたは7.4.xから7.5.xへの場合）リリースのスキップはサポートされていません。ユーザがすべてのデータを工場出荷時のデフォルト状態にリセットすることに抵抗がない場合は、ハードウェアアプライアンスを再イメージ化し、新しいVMをインストールできます。

ソフトウェアダウンロードおよびアップグレードガイド

- リリース7.3.2以降のソフトウェアとガイドはCisco Software Centralにあります。

- 7.3.2より前のリリースのソフトウェアおよびガイドは提供されなくなりました

ハードウェアサポート一覧表

このセクションの情報は、リリース7.5.3の時点での『Cisco Secure Network Analyticsハードウェアおよびソフトウェアバージョンサポートマトリックス』ガイドから取得されています。

マネージャおよびフローコレクタ

データストア

フローセンサー

フローレプリケータ/UDPディレクタ

アプリケーション互換性マトリックス

このセクションの情報は、「Secure Network Analyticsアプリケーションバージョン互換性マトリックス」に記載されています。

ETA暗号化監査

ホスト分類子

ネットワーク図とレポートビルダー（レポートビルダーは7.4.0以降の製品に統合されています）

Security Analytics and Logging on Prem（7.5.1以降の製品に統合）、およびVisibility Assessment

リリース別のアップグレード

リリース7.3.xから7.4.xへのアップグレード

リリース7.4.0、7.4.1、および7.4.2へのアップグレード

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：7.3.xから7.4.0または7.4.1へのアップデートガイド

アップグレードガイド：7.3.xから7.4.2へのアップデートガイド

リリース7.4.xから7.5.xへのアップグレード

リリース7.5.0、7.5.1、7.5.2、7.5.3へのアップグレード

ソフトウェアのダウンロード：ソフトウェアはCisco Software Centralから入手できます。

アップグレードガイド：7.4.xから7.5.0へのアップデートガイド

アップグレードガイド：7.4.xおよび7.5.0から7.5.1へのアップデートガイド

アップグレードガイド：7.4.xおよび7.5.xから7.5.2へのアップデートガイド

アップグレードガイド：7.4.xおよび7.5.xから7.5.3へのアップデートガイド

ソフトウェアサポート期限

通常、リリースはリリース後12ヵ月間はソフトウェアメンテナンスの対象となり、リリース後18ヵ月間は脆弱性およびセキュリティ修正プログラムが適用されます。SNAソフトウェアリリースモデルおよびリリースサポートのタイムラインの詳細については、『Cisco Stealthwatch®ソフトウェアリリースモデルおよびリリースサポートのタイムライン製品速報』を参照してください。

この表は、リリース7.1.1以降のサポートタイムラインを示しています。

Release

リリース日

ソフトウェアメンテナンス終了(EoS)

脆弱性およびセキュリティサポートの終了(EoVSS)

7.5.3*

2025年8月25日

2026年8月25日

2027年2月25日

7.5.2

2025年2月24日

2026年2月24日

2026年8月24日

7.5.1

2024年8月19日

2025年8月19日

2026年2月19日

7.5.0

2024年1月22日

2025年1月22日

2025年7月22日

7.4.2

2023年3月26日

2024年3月26日

2024年9月26日

7.4.1

2022年5月9日

2023年5月9日

2023年11月9日

7.4.0

2021年11月2日

2022年11月2日

2023年5月2日

7.3.2

2021年6月1日

2022年6月1日

2022年12月1日

7.3.1

2021年2月4日

2022年2月4日

2022年8月4日

7.3.0

2020年9月3日

2021年9月3日

2022年3月3日

7.2.1

2020年6月17日

2021年6月17日

2022年7月1日

7.1.1

2019年8月16日

2020年8月16日

2022年7月1日

* は、現在推奨されているリリースを示します。

サポート終了(EOL)通知

FlexNetのサポート終了

FlexNetライセンスは2022年12月31日にEOLになりました。すべてのSNAライセンスはCisco Smart Licensingに移行しました。

グローバル脅威分析(GTA)EOL

GTAは2024年7月31日にEOLになる予定です。EOL通知では、移行オプションについても説明します。

アップグレードのヒントと警告

番号1:SMCフェールオーバー：アップグレードを開始した後は、すべてのアプライアンスがアップグレードされるまでSMCフェールオーバーを実行しないでください。アップグレードすると、システムが動作不能になる可能性があります。