内容

概要

背景説明

Cisco Security Manager で Apache、Tomcat、およびその他のサード パーティ製アプリケーションのバージョンを確認する方法

Tomcat

Apache

JAVA

OpenSSL

概要

このドキュメントでは、Cisco Security Manager（CSM）の各コンポーネントのバージョンを確認する方法について説明します。

背景説明

Cisco Security Manager（CSM）には、Apache WebServer、Tomcat Servlet Engine など、少数のサーバ側コンポーネントが必要です。

これらのサーバ側コンポーネントには、独自のアプリケーション バージョンがあります。CSM の新しいすべてのリリースで、アプリケーション バージョンが変更されている可能性があります。したがって、不明瞭なセキュリティの脆弱性や CVE がコンポーネントのバージョンまたは Cisco Security Manager 自体のバージョンに影響するかどうか時々照合する必要があります。

Cisco Security Manager で Apache、Tomcat、およびその他のサード パーティ製アプリケーションのバージョンを確認する方法

これは、Windows Server のコマンド プロンプトまたは Power Shell から確認できます。

Tomcat

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

Apache

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

JAVA

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

注：上記の出力は Cisco Security Manager バージョン 4.13 から取得しています。