内容

はじめに

問題

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、Flow Sensor 4240ハードウェアアプライアンスで適切なキャプチャインターフェイスを設定する方法について説明します。

問題

Flow Sensor 4240モデルのキャプチャインターフェイスには2つのオプションがあります。  4x10G Intelカードまたは2x40G Qlogic/Marvellカードのいずれかを使用するオプションがあります。設定が正しくない場合、トラフィックはeth1とeth2にミラーリングされますが、エンジンステータスはeth6とeth7の統計情報のみを表示します。  この場合、適切なキャプチャインターフェイスを設定する必要があります。

解決方法

Flow Sensor 4240は、4x10G Intelカードまたは2x40G Qlogic/Marvellカードで収集できます。

フローセンサーアプライアンスのローカルwebUIにアクセスします。  モニタリングインターフェイスの選択は、FlowSensorの詳細設定で変更できます。  モニタリングインターフェイスの選択を変更すると、サービスが再起動します。