内容

概要

問題

解決方法

EFIシェル

ブートオプションへの回復モードの追加

概要

このドキュメントでは、EFIシェルを使用してSecure Malware Analytics®アプライアンスをリカバリモードで起動し、回復モードをブートオプションに追加する手順について説明します。

問題

図に示すように、BIOSウィンドウにリカバリモードが表示されません。

このシナリオでリカバリモードで起動するには、次のセクションで説明する手順を使用する必要があります。

解決方法

EFIシェル

ステップ1:KVMアダプタを外部モニタとキーボードに接続し、デバイスの前面にあるKVMポートに接続します。CIMCが使用可能で設定されている場合は、リモートKVMを使用できます。

ステップ2：デバイスをリブートします。

ステップ3:BIOSウィンドウでF6キーを押して、可能なブートターゲットのリストを表示します。

ステップ4:[UEFI:組み込みのEFIシェル。

ステップ5：直後に、起動スクリプトが終了する前にEscキーを押して、EFIシェルに移動します。

ステップ6：使用可能なファイルシステムのリスト。

ステップ7：この時点で、ファイル・システムの1つに含まれるRecoveryディレクトリを見つける必要があります。

ステップ8：そのディレクトリに移動します。

ステップ9：コマンドfs1:\efi\Recovery\boot.efiを実行します

ステップ10：デバイスが回復モードで起動します。

ブートオプションへの回復モードの追加

ステップ1:KVMアダプタを外部モニタとキーボードに接続し、デバイスの前面にあるKVMポートに接続します。CIMCが使用可能で設定されている場合は、リモートKVMを使用できます。

ステップ2：デバイスをリブートします。

ステップ3:BIOSウィンドウでF6キーを押して、可能なブートターゲットのリストを表示します。

ステップ4:[Enter Setup]を選択します。

ステップ5:[Boot Options]に移動し、下にスクロールして、[Add New Boot Option]を選択します。

ステップ6:[Add boot]オプションを選択し、Recoveryと入力します。

ステップ7:[Path for boot]オプションを選択し、適切なファイル・システムを選択します。

ステップ8:<efi>、<Recovery>および<boot.efi>を選択します。

ステップ9:[Create]を選択します。

ステップ10：新しいブートオプションが作成されます。

ステップ12:+/ – ボタンを使用して、#2の場所にリカバリオプションを配置します。

ステップ13:[Save & Exit]に移動し、[Save Changes and Exit]を選択します。

ステップ14：変更を確認します。

ステップ15：デバイスが正常にブートします。

詳細については、『Secure Malware Analytics Appliance Administration Guide』を参照してください。