内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

バックグラウンド情報

MPF成分

機能の方向性

設定

トポロジ

タスク 1.FTDでSIPインスペクションをグローバルに無効にする

タスク 2.特定のホストのSIPインスペクションを無効にする

タスク 3.特定のホストのTCP状態バイパスを設定する

タスク 4.traceroute出力の変更

タスク 5.接続タイムアウトの設定

タスク 6.FTDを介したBGP認証

タスク 7.Dead Connection Detection（DCD；デッド接続検出）

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ファイアウォール脅威対策(FTD)モジュラポリシーフレームワーク(MPF)について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては特定の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Secure Firewall 3130 Threat Defenseバージョン10.0.0（ビルド140）

- Firewall Management Center(FMC)バージョン10.0.0（ビルド140）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

バックグラウンド情報

FTDデータプレーンの概要

FTD は、2 つの主要なエンジンで構成される統合ソフトウェアイメージです。

- Datapath（LINAとも呼ばれる）

- Snortエンジン

LINAデータパスとSnortエンジンは、FTDのデータプレーンの主要部分です。

MPF成分

MPFは次のコンポーネントを使用します。

- class-mapは対象トラフィックに一致します。

- policy-mapは、クラスマップに一致する対象トラフィックにアクションを適用します。

- service-policyは、ポリシーマップを（すべてのインターフェイスで）グローバルに、または特定のインターフェイスに適用します。

機能の方向性

機能の方向性については、次のASA設定ガイドを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa924/configuration/firewall/asa-924-firewall-config/inspect-service-policy.html

FTDに関連する次の機能が強調表示されています。

設定

トポロジ

デフォルトのMPF設定(10.0.0)

firewall# show run policy-map

!

!

policy-map type inspect dns preset_dns_map

parameters

message-length maximum client auto

message-length maximum 512

no tcp-inspection

policy-map type inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

parameters

eool action allow

nop action allow

router-alert action allow

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect sip

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect icmp error

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

class class_snmp

inspect snmp

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

firewall# show run class-map

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

class-map class_snmp

match port udp eq 4161

!

firewall# show run service-policy

service-policy global_policy global

タスク 1.FTDでSIPインスペクションをグローバルに無効にする

このタスクの要件は、FTD LINAエンジンでSIPインスペクションを無効にすることです。その理由の1つとして、ポリシー要件や、中継トラフィックに影響を与えるSIPに関連するソフトウェア不具合が考えられます。

ソリューション

SIPインスペクションを無効にする前に、まずSIPインスペクションが中継トラフィックに適用されていることを確認します。

firewall# packet-tracer input INSIDE udp 172.16.1.1 5060 172.16.3.1 5060

...

Phase: 8

Type: INSPECT

Subtype: inspect-sip

Result: ALLOW

Elapsed time: 34788 ns

Config:

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect sip

service-policy global_policy global

Additional Information:

...

Result:

input-interface: INSIDE(vrfid:0)

input-status: up

input-line-status: up

output-interface: OUTSIDE1(vrfid:0)

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

Time Taken: 326018 ns

SIPインスペクションをグローバルに無効にする方法は2つあります。

解決策1:FTD CLISH CLIからSIPを無効にする

> configure inspection sip disable

Building configuration...

Cryptochecksum: ef7528dc 7338986d 6714a3a2 4770528e

7818 bytes copied in 0.250 secs

[OK]

検証

> show running-config policy-map | include sip

>

解決策2:FlexConfigを使用してSIPを無効にする

FMCで、Devices > FlexConfigに移動し、FlexConfigオブジェクトを作成します。

policy-map global_policy

class inspection_default

no inspect sip

Apply FlexConfigポリシーを選択し、Preview Config を選択してプレビューします。

最後に、ポリシーを展開します。

検証

firewall# show run policy-map | include sip

firewall#

注:SIPインスペクションを行わずに接続を再確立するには、LINA接続テーブルから既存のSIP接続をクリアする必要があります。既存のSIP接続を確認するには、次のコマンドを使用できます。

firewall# show conn port 5060

タスク 2.特定のホストのSIPインスペクションを無効にする

この作業では、次のネットワーク間のトラフィックのSIPインスペクションを無効にする必要があります。

- 送信元：172.16.1.0/24

- 宛先：172.16.3.0/24

これを行う理由の1つは、中継トラフィックに影響を与えるSIPに関連するソフトウェアの不具合です

ソリューション

FlexConfigを使用します。

ステップ 1

Objects > Access List > Extendedの順に移動し、対象トラフィックに一致する拡張アクセスリストを作成します。特定のトラフィックを除外することを目標としているため、ブロック操作を使用する必要があります。さらに、残りのトラフィックに一致する許可ルールを追加します。

ステップ 2

SIPアクセスコントロールリスト(ACL)に一致するクラスマップを持つFlexConfigオブジェクトを作成し、global_policyに適用します。

設定されたFlexConfigオブジェクト：

class-map SIP_CMAP

match access-list $SIP_flows

policy-map global_policy

class inspection_default

no inspect sip

class SIP_CMAP

inspect sip

注

permit ACLを設定するときは、CPUに影響を与える可能性を避けるために、できるだけ限定的に指定するようにしてください（たとえば、put protocol ports）。このタスクの例ではプロトコルポートを指定していないため、実稼働環境では避けることができます。

検証 1

firewall# show run policy-map | begin global

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect icmp error

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

class class_snmp

inspect snmp

class SIP_CMAP

inspect sip

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

firewall# show run class-map

!

class-map SIP_CMAP

match access-list SIP_flows

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

class-map class_snmp

match port udp eq 4161

firewall# show run access-list SIP_flows

access-list SIP_flows extended deny ip 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.3.0 255.255.255.0

access-list SIP_flows extended permit ip any any

検証 2

SIPインスペクションによって検査されないトラフィックはdeny=trueになります。

firewall# packet-tracer input INSIDE udp 172.16.1.1 5060 172.16.3.1 5060 detail | begin INSPECT

Type: INSPECT

Subtype: inspect-sip

Result: ALLOW

Elapsed time: 37910 ns

Config:

class-map SIP_CMAP

match access-list SIP_flows

policy-map global_policy

class SIP_CMAP

inspect sip

service-policy global_policy global

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14af42cfa810, priority=70, domain=inspect-sip, deny=true

hits=1, user_data=0x000014af4570bea0, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=172.16.1.0, mask=255.255.255.0, port=0, tag=any

dst ip/id=172.16.3.0, mask=255.255.255.0, port=0, tag=any,

dscp=0x0, input_ifc=INSIDE(vrfid:0), output_ifc=any

...

SIPインスペクションによって検査されるトラフィックはdeny=false:

firewall# packet-tracer input INSIDE udp 172.16.2.1 5060 172.16.3.1 5060 detail | begin INSPECT

Type: INSPECT

Subtype: inspect-sip

Result: ALLOW

Elapsed time: 34788 ns

Config:

class-map SIP_CMAP

match access-list SIP_flows

policy-map global_policy

class SIP_CMAP

inspect sip

service-policy global_policy global

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14af459099d0, priority=70, domain=inspect-sip, deny=false

hits=1, user_data=0x000014af4570bea0, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any

dst ip/id=0.0.0.0, mask=0.0.0.0, port=0, tag=any,

...

検証 3

パケットがファイアウォールによって検査されると、「sip」検査カウンタが増加します。

firewall# show service-policy inspect sip

Global policy:

Service-policy: global_policy

Class-map: inspection_default

Class-map: class_snmp

Class-map: SIP_CMAP

Inspect: sip , packet 2, lock fail 0, drop 0, reset-drop 0, 5-min-pkt-rate 0 pkts/sec, v6-fail-close 0 sctp-drop-override 0

tcp-proxy: bytes in buffer 0, bytes dropped 0

...

firewall# packet-tracer input INSIDE udp 172.16.2.1 5060 172.16.3.1 5060

firewall#show service-policy inspect sip

Global policy:

Service-policy: global_policy

Class-map: inspection_default

Class-map: class_snmp

Class-map: SIP_CMAP

Inspect: sip , packet 3, lock fail 0, drop 0, reset-drop 0, 5-min-pkt-rate 0 pkts/sec, v6-fail-close 0 sctp-drop-override 0

tcp-proxy: bytes in buffer 0, bytes dropped 0

...

タスク 3.特定のホストのTCP状態バイパスを設定する

この作業の要件は、次のネットワーク間のトラフィックに対してTCP状態バイパスを有効にすることです。

- 送信元：172.16.2.0/24

- 宛先：172.16.3.0/24

一般に、TCP状態バイパスの使用は推奨されませんが、非対称フローを処理するための一時的な回避策として使用できます。

解決策 1

ステップ 1

対象トラフィックに一致する拡張ACLを作成します。

ステップ 2

FTDに割り当てられたアクセスコントロールポリシー(ACP)を編集し、Advanced Settingsタブを選択して、Threat Defense Service Policyを編集します。  Add Rule を選択し、Nextを選択します。

手順 3

拡張ACLを選択します。

ステップ 4

手順 5

Finish, OK, Save and Deployの順に選択します。

結果は、次のとおりです。

firewall# show run policy-map global_policy

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect icmp error

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

class class_map_TCP_Bypass

set connection random-sequence-number disable

set connection advanced-options tcp-state-bypass

class class_snmp

inspect snmp

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

注： 6.xなどの以前のFMCリリースでは、FlexConfigを使用してTCP状態バイパスを設定できます。新しいバージョンでは、これはサポートされていません。

検証

firewall# packet-tracer input INSIDE tcp 172.16.2.1 1111 172.16.3.1 80 detail | begin CONN

Type: CONN-SETTINGS

Subtype:

Result: ALLOW

Elapsed time: 334 ns

Config:

class-map class_map_TCP_Bypass

match access-list TCP_Bypass

policy-map global_policy

class class_map_TCP_Bypass

set connection conn-max 0 embryonic-conn-max 0 random-sequence-number disable syn-cookie-mss 1380

set connection advanced-options tcp-state-bypass

service-policy global_policy global

Additional Information:

Forward Flow based lookup yields rule:

in id=0x14af45906b70, priority=7, domain=conn-set, deny=false

hits=1, user_data=0x000014af45906df0, cs_id=0x0, use_real_addr, flags=0x0, protocol=0

src ip/id=172.16.2.0, mask=255.255.255.0, port=0, tag=any

dst ip/id=172.16.3.0, mask=255.255.255.0, port=0, tag=any,

dscp=0x0, input_ifc=INSIDE(vrfid:0), output_ifc=any

...

タスク 4.traceroute出力の変更

前提条件

FTDでスタティックNATを設定し、INSIDEインターフェイスの背後にあるIP 172.16.1.1がOUTSIDE1ホストでは198.51.100.200と表示されるようにします。

次に、ISP1から198.51.100.200（ホスト172.16.1.1）にtracerouteを実行します。

router1# traceroute vrf VRF-201 198.51.100.200

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 198.51.100.200

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 192.0.2.99 1 msec 1 msec *

Requirement

tracerouteが次の出力に一致するように、FTDの設定を変更します。

router1# traceroute vrf VRF-201 198.51.100.200

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 198.51.100.200

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 198.51.100.129 1 msec 1 msec *

2 198.51.100.200 1 msec 2 msec *

ソリューション

このソリューションには、次の2つの設定手順が含まれます。

1. TTLを減分します。

この変更後、tracerouteはファイアウォールホップを明らかにします。

router1# traceroute vrf VRF-201 198.51.100.200

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 198.51.100.200

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 198.51.100.129 1 msec 1 msec *

2 192.0.2.99 1 msec 1 msec *

2. ICMPエラーインスペクションを無効にします。

policy-map global_policy

class inspection_default

no inspect icmp error

検証

tracerouteは、リモートホストの変換されたNAT IPアドレスとFTDインターフェイスのIPアドレスを示します。

router1# traceroute vrf VRF-201 198.51.100.200

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 198.51.100.200

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

1 198.51.100.129 1 msec 1 msec *

2 198.51.100.200 1 msec 2 msec *

タスク 5.接続タイムアウトの設定

Requirement

このフローのタイムアウトを1週間に変更します。

- プロトコル：TCP

- 送信元：172.16.1.1

- DST: 172.16.5.1

ソリューション

フローごとにタイムアウトを設定するには、サービスポリシーを使用する必要があります。

ステップ 1

Objects > Access Listに移動し、対象トラフィックに一致する拡張ACLを作成します。

ステップ 2

手順1で作成されたACLを使用するMPFポリシーを設定します。

接続アイドルタイムアウトを設定します。

新しい要件と重複するため、前のタスクからルールを削除します。

検証

導入されたポリシーマップ設定は次のとおりです。

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

inspect sip

class class_map_TCP_conn_timeout_ACL

set connection timeout idle 168:00:00

class class_snmp

inspect snmp

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

172.16.1.1から172.16.5.1への新しいTCP接続を開始し、FTDの接続テーブルを確認します。

firewall# show conn long address 172.16.5.1

...

TCP OUTSIDE2: 172.16.5.1/23 (172.16.5.1/23) INSIDE: 172.16.1.1/29389 (172.16.1.1/29389), flags UIoN1N7, idle 5s, uptime 7s, timeout 7D0h, bytes 349, flow id 72, Snort id 6, rule id 268439559, Rx-RingNum 27, Internal-Data0/1

Initiator: 172.16.1.1, Responder: 172.16.5.1

Connection lookup keyid: 890

タスク 6.FTDを介したBGP認証

前提条件

FTDを介してBGPセッションを設定します。BGPセッションでは認証を使用する必要があります。

検証

デフォルトのFTD設定では、BGPセッションは確立されません。ルータでは次のように表示されます。

router1#

*May 21 07:51:23.595: %TCP-6-BADAUTH: Invalid MD5 digest from 192.0.2.99(24591) to 198.51.100.250(179) tableid - 3

*May 21 07:51:25.595: %TCP-6-BADAUTH: Invalid MD5 digest from 192.0.2.99(24591) to 198.51.100.250(179) tableid - 3

*May 21 07:51:29.595: %TCP-6-BADAUTH: Invalid MD5 digest from 192.0.2.99(24591) to 198.51.100.250(179) tableid - 3

FTDで、両側がBGP TCP接続を確立できないことがわかります（接続フラグは、TCP SYNパケットのみが受信されていることを示します）。

firewall# show conn port 179

3 in use, 16 most used

Inspect Snort:

preserve-connection: 2 enabled, 0 in effect, 15 most enabled, 0 most in effect

TCP OUTSIDE1 198.51.100.250:41090 INSIDE 192.0.2.99:179, idle 0:00:00, bytes 0, flags aA N1

TCP OUTSIDE1 198.51.100.250:179 INSIDE 192.0.2.99:53629, idle 0:00:02, bytes 0, flags aA N1

ソリューション

認証されたBGPセッションがFTDを通過できるようにするには、次の2つの条件を満たす必要があります。

1. TCP MD5（オプション19）はFTD経由で許可される必要があります。

2. TCPシーケンス番号のランダム化を無効にする必要がある

TCP MD5オプションはデフォルトで許可されています。

firewall# show run all tcp-map

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

no check-retransmission

no checksum-verification

exceed-mss allow

queue-limit 0 timeout 4

reserved-bits allow

syn-data allow

synack-data drop

invalid-ack drop

seq-past-window drop

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options selective-ack allow

tcp-options timestamp allow

tcp-options window-scale allow

tcp-options mss allow

tcp-options md5 allow

ttl-evasion-protection

urgent-flag allow

window-variation allow-connection

TCP初期シーケンス番号(ISN)のランダム化をグローバルに無効にします。

> configure tcp-randomization disable

Building configuration...

Cryptochecksum: f8ac5587 7ccc635e bff886a1 bcab820c

8284 bytes copied in 0.260 secs

[OK]

>

または（推奨される方法）BGP接続に一致する拡張アクセスリストを作成します。

Threat Defense Service Policyを使用して、TCPシーケンス番号のランダム化を無効にします。

検証

導入されたポリシーマップ設定は次のとおりです。

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns preset_dns_map

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect rsh

inspect rtsp

inspect sqlnet

inspect skinny

inspect sunrpc

inspect netbios

inspect tftp

inspect icmp

inspect ip-options UM_STATIC_IP_OPTIONS_MAP

inspect sip

class class_map_BGP_ACL

set connection random-sequence-number disable

class class_snmp

inspect snmp

class class-default

set connection advanced-options UM_STATIC_TCP_MAP

FTDを介してBGPセッションが確立されます。

firewall# show conn long port 179

...

TCP OUTSIDE1: 198.51.100.250/49863 (198.51.100.250/49863) INSIDE: 192.0.2.99/179 (192.0.2.99/179), flags UIO N1N7, idle 44s, uptime 1m40s, timeout 1h0m, bytes 274, flow id 111, Snort id 3, rule id 268439559, Rx-RingNum 29, Internal-Data0/1

Initiator: 198.51.100.250, Responder: 192.0.2.99

Connection lookup keyid: 83487134

ヒント: BGPトラフィックに対してプレフィルタFastpathルールを設定すると、Snortインスペクションを回避できます。

タスク 7.Dead Connection Detection（DCD；デッド接続検出）

Requirement

ホスト172.16.3.1を宛先とするTCPトラフィック用のFTDのDCDを設定します。

ソリューション

DCDは次のリンクに記載されています。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/device-config/100/management-center-device-config-10-0/advanced-access-service-policies.html#id_71048

1. Objects > Access-Listの順に移動し、対象トラフィックに一致するアクセスリストを作成します。

2. ファイアウォールに割り当てられているACPを編集し、Advancedオプションに移動して、Threat Defense Service Policyを選択し、DCDを有効にします。

導入された設定は次のとおりです。

access-list DCD_ACL extended permit object-group ProxySG_ExtendedACL_81604390279 any host 172.16.3.1

!

class-map class_map_DCD_ACL

match access-list DCD_ACL

policy-map global_policy

class class_map_DCD_ACL

set connection timeout dcd

仕組み

バックエンドの動作を確認するためにFTDキャプチャを設定します。

firewall# capture CAPI interface INSIDE match tcp host 172.16.3.1 any

firewall# capture CAPO interface OUTSIDE1 match tcp host 172.16.3.1 any

ファイアウォール経由でTCP接続を確立します。

firewall# show conn long address 172.16.3.1 | begin 172.16.3.1

TCP OUTSIDE1: 172.16.3.1/23 (172.16.3.1/23) INSIDE: 192.0.2.99/23241 (192.0.2.99/23241), flags UIO N1N7, idle 1m18s, uptime 1m22s, timeout 5m0s, bytes 129, flow id 127, Snort id 4, rule id 268439559, Rx-RingNum 13, Internal-Data0/1

Initiator: 192.0.2.99, Responder: 172.16.3.1

DCD probes sent: Initiator 0, Responder 0 Connection lookup keyid: 76292550

最初は、ファイアウォールのキャプチャに示されているDCDパケットはありません。

firewall# show capture

capture CAPI type raw-data interface INSIDE [Capturing - 0 bytes]

match tcp host 172.16.3.1 any

capture CAPO type raw-data interface OUTSIDE1 [Capturing - 0 bytes]

match tcp host 172.16.3.1 any

アイドル接続がアイドルタイムアウトに達すると、FTDはスプーフィングされたTCP ACKメッセージを送信元と宛先に送信します。

firewall# show conn long address 172.16.3.1 | begin 172.16.3.1

TCP OUTSIDE1: 172.16.3.1/23 (172.16.3.1/23) INSIDE: 192.0.2.99/23241 (192.0.2.99/23241), flags UIO N1N7, idle 4m59s, uptime 5m3s, timeout 5m0s, bytes 129, flow id 127, Snort id 4, rule id 268439559, Rx-RingNum 13, Internal-Data0/1

Initiator: 192.0.2.99, Responder: 172.16.3.1

DCD probes sent: Initiator 0, Responder 0 Connection lookup keyid: 76292550

firewall# show conn long address 172.16.3.1 | begin 172.16.3.1

TCP OUTSIDE1: 172.16.3.1/23 (172.16.3.1/23) INSIDE: 192.0.2.99/23241 (192.0.2.99/23241), flags UIO N1N7, idle 0s, uptime 5m3s, timeout 15s, bytes 129, flow id 127, Snort id 4, rule id 268439559, Rx-RingNum 13, Internal-Data0/1

Initiator: 192.0.2.99, Responder: 172.16.3.1

DCD probes sent: Initiator 1, Responder 0 Connection lookup keyid: 76292550

firewall# show conn long address 172.16.3.1 | begin 172.16.3.1

TCP OUTSIDE1: 172.16.3.1/23 (172.16.3.1/23) INSIDE: 192.0.2.99/23241 (192.0.2.99/23241), flags UIO N1N7, idle 0s, uptime 5m4s, timeout 5m0s, bytes 129, flow id 127, Snort id 4, rule id 268439559, Rx-RingNum 13, Internal-Data0/1

Initiator: 192.0.2.99, Responder: 172.16.3.1

DCD probes sent: Initiator 1, Responder 1 Connection lookup keyid: 76292550

両方が応答する場合、アイドルタイマーをリセットします。

firewall# show capture CAPI

3 packets captured

1: 09:01:30.433952 802.1Q vlan#101 P0 172.16.3.1.23 > 192.0.2.99.23241: . ack 3271882019 win 32757

2: 09:01:30.434334 802.1Q vlan#101 P0 192.0.2.99.23241 > 172.16.3.1.23: . ack 1746306341 win 32746

3: 09:01:30.955654 802.1Q vlan#101 P0 172.16.3.1.23 > 192.0.2.99.23241: . ack 3271882019 win 32757

3 packets shown

firewall# show capture CAPO

3 packets captured

1: 09:01:30.434364 802.1Q vlan#201 P0 192.0.2.99.23241 > 172.16.3.1.23: . ack 111661490 win 32746

2: 09:01:30.955288 802.1Q vlan#201 P0 192.0.2.99.23241 > 172.16.3.1.23: . ack 111661490 win 32746

3: 09:01:30.955639 802.1Q vlan#201 P0 172.16.3.1.23 > 192.0.2.99.23241: . ack 3875469573 win 32757

3 packets shown

firewall# show conn long address 172.16.3.1 | begin 172.16.3.1

TCP OUTSIDE1: 172.16.3.1/23 (172.16.3.1/23) INSIDE: 192.0.2.99/23241 (192.0.2.99/23241), flags UIO N1N7, idle 1m29s, uptime 6m33s, timeout 5m0s, bytes 129, flow id 127, Snort id 4, rule id 268439559, Rx-RingNum 13, Internal-Data0/1

Initiator: 192.0.2.99, Responder: 172.16.3.1

DCD probes sent: Initiator 1, Responder 1 Connection lookup keyid: 76292550

注:DCDは、オフロードされた接続（'o'フラグ）では機能しません。

関連情報

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/management-center/device-config/100/management-center-device-config-10-0/advanced-access-service-policies.html#id_71048