内容

お問い合わせ内容

Firepower eXtensible Operating System(FXOS)のopt_cisco_configマウントポイント(PC)のディスク領域使用量が増加しています。

asa# connect asa

firepower-1210CE# scope fabric-interconnect

firepower-1210CE /fabric-interconnect # show storage

Storage on local flash drive of fabric interconnect:

Mount Point              Size (MBytes)    Used Percentage

------------------------ ---------------- ---------------

mnt_boot                 7428             23

opt_cisco_config         921              55 <--------

opt_cisco_csp            352685           2

opt_cisco_platform_logs  921              4

usbdrive                 Nothing          Empty

var_data_cores           37243            Empty

opt_cisco_configマウントポイントでマウントされたファイルシステムには、合計で921 MBのディスク領域と、55 %のディスク領域使用率があります。

FXOSのトラブルシューティングファイルによると、/opt/cisco/config/var/log/process_stdout.logは400 MBを超えるディスク領域を消費する最大のファイルです。

$ cd opt/cisco/config/var/log

opt/cisco/config/var/log$ ls -lSsgho

total 435M

432M -rwxrwxrwx 1 432M May 21 07:57 process_stdout.log

2.3M -rwxrwxrwx 1 2.3M May 21 07:57 cron

292K -rwxrwxrwx 1 290K May 21 07:57 lastlog

232K -rwxrwxrwx 1 229K May 21 07:56 ASAconsole.log

72K -rwxrwxrwx 1  69K May 21 07:56 dmesg

64K -rwxrwxrwx 1  61K May 21 07:57 wtmp-20260227

32K -rwxrwxrwx 1  32K May 21 07:56 faillog

20K -rwxrwxrwx 1  18K May 21 07:56 wtmp

0 drwxrwxrwx 1 4.0K May 21 07:57 sa

4.0K -rwxrwxrwx 1 2.4K May 21 07:56 btmp-20260227

4.0K -rwxrwxrwx 1 1.6K May 21 07:56 btmp

0 -rwxrwxrwx 1  160 May 21 07:56 postinstall.log

0 -rwxrwxrwx 1    0 May 21 07:57 boot

0 -rwxrwxrwx 1    0 May 21 07:57 process_stderr.log

さらに、ファイルのサイズは日単位で増加し、ファイルが回転されたり圧縮されたりすることはありません。

環境

- ASAソフトウェアを実行するファイアウォール1210、1220、および1230を保護します。他のプラットフォームも影響を受ける可能性があります。

- ASAバージョン9.22(2)32。他のソフトウェアバージョンも影響を受ける可能性があります。

解決策

TACに連絡して、Cisco Bug ID CSCwu45359の回避策を適用してください。この回避策にはバックエンドCLIアクセスが必要で、/opt/cisco/config/var/logディレクトリ内にある最大のログファイルを手動で切り捨てる必要があります。

原因

ファイル/opt/cisco/config/var/log/process_stdout.logによる過剰なディスク領域使用率は、1分に1回これらのメッセージが継続的にロギングされることが原因です。

2026-05-20 10:25:07 dnsproxy[33143]:   -p <port>   UDP port nunber to listen on.  Default: 53

2026-05-20 10:25:07 dnsproxy[33143]:   -k          Use NLP addressing.  Default: use addressing

2026-05-20 10:25:09 monit[27882]: 'statserver' process is running with pid 31449

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]: Unknown option/asa/bin/dnsproxy usage:

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -h          Print this help and terminate

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -c <file>   read DNS server info from file.  Default: /etc/sf/dnsproxy.conf

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -d <level>  debug level.  Default: 3

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -i <IP>     IPv4 address to listen on.  Default: 127.0.0.1

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -p <port>   UDP port nunber to listen on.  Default: 53

2026-05-20 10:26:07 dnsproxy[36667]:   -k          Use NLP addressing.  Default: use addressing

..

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]: Unknown option/asa/bin/dnsproxy usage:

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -h          Print this help and terminate

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -c <file>   read DNS server info from file.  Default: /etc/sf/dnsproxy.conf

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -d <level>  debug level.  Default: 3

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -i <IP>     IPv4 address to listen on.  Default: 127.0.0.1

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -p <port>   UDP port nunber to listen on.  Default: 53

2026-05-20 10:27:07 dnsproxy[39999]:   -k          Use NLP addressing.  Default: use addressing

この過剰なロギングは、Cisco Bug ID CSCwu45359で追跡されています。また、内部ラボ再現の一部として、ファイル/opt/cisco/config/var/log/process_stdout.logが回転および圧縮されないことが確認されています。ローテーションの欠如は、Cisco Bug ID CSCwu45848で追跡されています。

関連コンテンツ

- Cisco Bug ID CSCwu45359

- Cisco Bug ID CSCwu45848

- Firepowerファイル生成手順のトラブルシューティング