内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

初期設定

NetFlow設定の削除

既存のNetFlow設定の変更

関連資料

はじめに

このドキュメントでは、Firepower経由でFirepower Threat Defense(FTD)のNetFlow設定を削除または変更する方法について説明します Management Center（FMC；管理センター）の略。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- FMCに関する知識

- FTDの知識

- FlexConfigポリシーの知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- FTDバージョン7.4未満

- FMCバージョン7.4未満

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

注：Firepowerバージョン7.2.xの重要な注意事項：NetFlowを設定する際に、Flexオブジェクトが並べ替わり、クラスマップが設定されていないために導入が失敗するという既知のCisco Bug ID CSCwh29167があります。この問題を解決するには、Cisco Bug ID CSCwf99848(Cisco Bug ID CSCwh29167の重複)に記載されている回避策を実装します。

初期設定

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.5

!

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

これらの初期設定を行うために使用するflex configオブジェクトは次のとおりです。

1. NetFlow送信先テキストオブジェクト

Netflow送信先テキストオブジェクト

2. flow_export_aclという拡張ACL

フローエクスポートACL

3. フローエクスポート宛先でこのクラスマップを適用するために使用されるクラスマップとサービスポリシー

クラスマップとサービスポリシー

4. フローエクスポート先

フローエクスポート宛先

5. 次に、これら2つのオブジェクトをflex configポリシーに追加し、展開しました。

FlexConfigポリシー

NetFlow設定の削除

ステップ1：フレックスポリシーからフレックスオブジェクトを削除します。

既存のflexconfigの削除

手順2：ポリシーを展開します。コマンドラインから、削除された設定は次のように表示されます。

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.5

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.5

一方、削除されない設定は次のとおりです。

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

ステップ3：これを削除するには、「prepend」タイプのフレックスオブジェクトを作成し、設定を追加する必要があります。

no flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

フレックス構成の移行先の削除

ステップ4：フレックスポリシーで、ステップ3で新しく作成したプリペンドオブジェクトを呼び出し、ポリシーを展開します。

これをflex config policyの下に追加します。

ステップ5：フレックスポリシーから先頭に追加されたオブジェクトを削除し、再度展開します。

プリペンドオブジェクトを削除する

フローエクスポート関連の設定がすべて削除されました。

既存のNetFlow設定の変更

ステップ1:Netflowの宛先に作成されたテキストオブジェクトを編集します。必要なパラメータIP、インターフェイス名、またはポートを変更します。

例：IPアドレスとポートを(192.168.1.5, 2055)から(192.168.1.78, 2056)に変更しました。

Netflow送信先テキストオブジェクト

手順2：ポリシーを展開します。変更は期待どおりに反映されますが、古いNetFlow宛先設定と一緒に次のように反映されます。

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.78

!

flow-export destination Inside 192.168.1.78 2056

flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

ステップ3：これを削除するには、「prepend」タイプのフレックスオブジェクトを作成し、設定を追加する必要があります。

no flow-export destination Inside 192.168.1.5 2055

NetFlow宛先の削除

ステップ4：フレックスポリシーで、ステップ3で新しく作成したプリペンドオブジェクトを呼び出し、ポリシーを展開します。

Flex Configの先頭に追加

ステップ5：フレックスポリシーから先頭に追加されたオブジェクトを削除し、再度展開します。

先頭のFlexConfigの削除

NetFlow関連の構成が正常に変更されました。

access-list flow_export_acl extended permit ip any any

!

flow-export destination Inside 192.168.1.78 2056

!

class-map flow_export_class

match access-list flow_export_acl

!

policy-map global_policy

class flow_export_class

flow-export event-type flow-create destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-denied destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-teardown destination 192.168.1.78

flow-export event-type flow-update destination 192.168.1.78

関連資料

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/quality-of-service-qos/netflow/216126-configure-netflow-secure-event-logging-o.html