内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

コンフィギュレーション

確認

はじめに

このドキュメントでは、Firepower Device Manager(FDM)でスタティックルートを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- シスコセキュアファイアウォール脅威対策の初期設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Firepower Threat Defenseバージョン7.0.5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

コンフィギュレーション

ステップ 1：Deviceをクリックして、Routingに移動します。

ステップ 2：プラスアイコン(+)をクリックしてスタティックルートを追加します。

注：仮想ルータがある場合は、正しい仮想ルータを選択していることを確認してください。

ステップ 3：続いて、スタティックルートのプロパティを設定します。

- Name：ルート名。

- 説明（オプション）：ルートに関する詳細情報。

- Interface：トラフィックの送信先インターフェイスを選択します。

- プロトコル：ルーティングプロトコルを指定します。

- ネットワーク：使用可能なネットワークリストで、宛先ネットワークのネットワークオブジェクトを選択または作成します。

- ゲートウェイ：すべてのトラフィックの送信先となるホストのIPを指定して、ネットワークオブジェクトを選択または作成します。NameとHostの値を入力します。

- Metric：アドミニストレーティブディスタンスの値を1 ～ 254の範囲で入力します。値が小さいほど、ルートは他のルートよりも優先されることに注意してください。

- SLAモニタ（オプション）:このルートを常に使用可能にするには、このフィールドを設定する必要があります。このオプションは、IPV4プロトコルでのみ動作します。

- [OK] をクリックして完了します。

ステップ 4：Deploymentをクリックします。

ステップ 5：ポリシーを展開します。

確認

この設定が正しく適用されたかどうかを確認するには、CLIを使用してデバイスにアクセスする必要があります。

CLIでコマンドshow running-config routeを実行します。

show routeを使用して、ルートがルーティングテーブル内にあるかどうかを確認します。