内容

お問い合わせ内容

ファイアウォール管理センター(FMC)のプラットフォーム設定では、SMTPサーバ設定フィールドにIPアドレスを入力することだけが許可されます。ただし、Microsoft Exchange Onlineを使用する場合は、IPアドレスの代わりに完全修飾ドメイン名(FQDN)を使用する必要があります。この制限により、Microsoft Exchange Onlineサービスに依存する環境では、システムがプラットフォーム設定のSMTPサーバーフィールドのFQDNエントリを受け付けないため、適切なSMTPサーバー構成ができなくなります。

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.pngです。

環境

- ファイアウォールマネジメントセンター(FMC)7.4他のソフトウェアバージョンも影響を受ける可能性があります。

解決策

- この機能は現在サポートされていません。

- 拡張Cisco Bug ID CSCwu25196が登録されました。

原因

Firepower Management Center(FMC)のプラットフォーム設定インターフェイスには、SMTPサーバの設定をIPアドレス形式だけに制限する制限があり、Microsoft Exchange Online SMTPサービスに必要なFQDNの入力が妨げられています。

関連コンテンツ

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード