内容

概要

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、7.3以降を実行するSecure Firewall Management Center(FMC)でBFDプロトコルを設定する方法について説明します。

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ボーダーゲートウェイプロトコル(BGP)プロトコル

- 双方向フォワーディング検出(BFD)の概念

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- セキュアFMC仮想バージョン7.3.1

- バージョン7.3以降を実行するCisco Secure FMCを使用するCisco Secure Firewall Threat Defense(FTD)で設定されたBGP

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

BFDは、すべてのメディアタイプ、カプセル化、トポロジ、およびルーティングプロトコルに対して高速な転送パス障害検出時間を提供するように設計された検出プロトコルです。

設定

バージョン7.3以降を実行するFMCのBFD設定については、次の手順を参照してください。

ステップ 1：次に移動します。 Devicesボタンをクリックし、 Device Managementをクリックして、クエリーを実行します。

画像 1.FMCダッシュボード。

ステップ 2：BFDプロトコルを設定するデバイスを選択します。

画像 2.Device Managementセクション。

ステップ 3：ポリシーの横の [レポート（Report）] Routingタブをクリックし、 BFD オプションを選択します。設定するオプションを選択します(Single-Hop または Multi-Hop)を選択し、 Addを参照。

画像 3.Device Routingセクション

ステップ 4：次のいずれかを選択します。 Interface BFDプロトコルを設定する場所を指定し、 + をクリックして、クエリーを実行します。

図 4.インターフェイスの選択

ステップ 5：テンプレートに名前を付け、BFDに必要なパラメータを設定してから、Saveボタンをクリックします。

図 5.テンプレートの設定。

注：エコー機能は、シングルホップモードでのみ使用できます。

手順 6：前の手順ですでに作成したテンプレートを選択し、  OKを参照。

図 6.テンプレートの選択。

ステップ 7（オプション）：BFDのフォールオーバーについては、 IPv4 または IPv6ボタンをクリックします。次のいずれかを選択しますNeighbor タブをクリックし、右側の編集鉛筆をクリックして目的のネイバーアドレスを選択します。

図 7.ネイバー設定。

ステップ 8（オプション）：BFD Failover forオプションを選択します。 single_hop または multi_hop をクリックして OKを参照。

図 8.BFD Fallover設定。

ステップ 9：設定を保存するには、 Save をクリックして、クエリーを実行します。

図 9.設定の保存

ステップ 10：ポリシーの横の [レポート（Report）] Deploy ボタンをクリックし、 checkbox 変更を適用したデバイスに対して、もう一度 Deploy をクリックして、クエリーを実行します。

図 10.変更の展開。

確認

次のコマンドを使用して、CLIセッションのBFD設定とステータスを直接確認します。

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

SF3130-A> enable

Password:

SF3130-A# show running-config | inc bfd

bfd-template single-hop Template

bfd template Template

neighbor 172.16.10.2 fall-over bfd single-hop

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd summary

Session          Up          Down

Total               1                1           0

SF3130-A#

SF3130-A# show bfd neighbors

IPv4 Sessions

NeighAddr                                       LD/RD         RH/RS       State   Int

172.16.10.2                                      1/1          Up          Up      BGP

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。