内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

パフォーマンスへの影響

トラブルシュート

ASA

7000および8000シリーズ

FTD

はじめに

このドキュメントでは、検出されたファイルでSHAルックアップを実行するために、SFDataCorrelator(SFDataCorrelator)プロセスを使用してSnortに割り当てる方法について説明します。

前提条件

- 保護およびマルウェアライセンス

- マルウェアを使用したファイルポリシー

要件

- 5.3.0 以降

- ASA（全モデル）

- 7000および8000シリーズ（「AMP」アプライアンスを除く）

- ASAで実行されるFTD

- FXOSシャーシ上で稼働するFTD

使用するコンポーネント

- マルウェア

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

マルウェアのアクションまたは「ファイルの保存」オプションを使用するファイルポリシーでアクセスコントロールポリシーを有効にすると、CPU（またはより大規模なモデルでは2つ）をSnortから取り除くことができます。

パフォーマンスへの影響

注：低リソースアプライアンスでマルウェアを有効にすると、パフォーマンスへの影響が大きくなります。

- 遅延

- ドロップ

- CPU の使用率が高い

- 低スループット

トラブルシュート

ACポリシーからファイルポリシーを削除するか、ファイルポリシーを使用してACルールを無効にします。その後、ACポリシーを再適用して、使用可能なすべてのCPUコアにSnortを割り当てます。

ASA

root@Sourcefire3D:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.1

SWBUILD=152

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=72

MODEL="ASA5545"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=H

root@Sourcefire3D:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 08 (desired: 08)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 1:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (2, desired: 2)

CPU 2:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d01 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (4, desired: 4)

CPU 3:

CPU 4:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d02 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (10, desired: 10)

CPU 5:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d03 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (20, desired: 20)

Device Affinity (0 PENDING):

kvm_ivshmem (desired: 01):

10: kvm_ivshmem (01)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 02, actual: 02)

7000および8000シリーズ

root@8250a-sftac:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.0

SWBUILD=571

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=63

MODEL="3D8250"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=C

root@8250a-sftac:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: fffff0 (desired: fffff0)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 2:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 4:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d01 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10, desired: 10)

CPU 6:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d03 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40, desired: 40)

CPU 8:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d05 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100, desired: 100)

CPU 10:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d07 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400, desired: 400)

CPU 12:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d09 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (1000, desired: 1000)

CPU 14:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d10 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (4000, desired: 4000)

CPU 16:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d02 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10000, desired: 10000)

CPU 18:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d04 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40000, desired: 40000)

CPU 20:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d06 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100000, desired: 100000)

CPU 22:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d08 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400000, desired: 400000)

Node 1:

CPU 1:

CPU 3:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 5:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d11 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20, desired: 20)

CPU 7:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d12 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80, desired: 80)

CPU 9:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d13 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200, desired: 200)

CPU 11:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d14 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800, desired: 800)

CPU 13:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d15 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (2000, desired: 2000)

CPU 15:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d16 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (8000, desired: 8000)

CPU 17:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d17 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20000, desired: 20000)

CPU 19:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d18 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80000, desired: 80000)

CPU 21:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d19 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200000, desired: 200000)

CPU 23:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d20 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800000, desired: 800000)

Endpoint CPUs:

c0e1: 0 (desired: -1)

c1e1: 1 (desired: -1)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 0c, actual: 0c)

FTD

どのFTDプラットフォームでも、SSHアクセス後に最初の「>」プロンプトから前のpmtool show affnityコマンドを実行できます。例：

Copyright 2004-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Fire Linux OS v6.2.1 (build 6)

Cisco Firepower 2110 Threat Defense v6.2.1 (build 327)

> pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 0 (desired: 0)

Process CPU Affinity:

CPU 0:

CPU 1:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 2:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 3:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

CPU 4:

CPU 5:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 6:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 7:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

トラブルシューティングファイルでは、pmtool show affnityコマンドの出力はcommand-outputsディレクトリにあります。ファイル名はusr-local-sf-bin-pmtool show affinity.outputです。

より大規模なアプライアンスからトラブルシューティングを行う場合、出力は非常に長くなる可能性があります。grepコマンドを使用すると、SnortおよびSFDataCorrelatorのプロセスに割り当てられているCPUの数がわかりやすくなります。

[user@tex command-outputs]$ grep snort usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

46

[user@tex command-outputs]$ grep "/SFDataC" usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

2

上記の出力は、現在最大のデバイス(FPR-9300 SM-44)から得られたものです。Snortには46のCPUが割り当てられ、SFDataCorrelatorには2つのCPUが割り当てられています（マルウェアポリシーが有効になっているため）。

注:TS分析では、これらのシナリオのDEパフォーマンスグラフ全体を正しく表示することはできません